Objetivo

O encaminhamento de curingas ESP IPsec estabelece uma rede privada entre dois computadores em redes diferentes usando uma chave curinga. Uma chave pré-compartilhada curinga permite que um grupo de usuários remotos com o mesmo nível de autenticação compartilhe uma chave pré-compartilhada do Internet Key Exchange (IKE) sem usar o endereço IP do peer remoto.

Uma máscara curinga corresponde (totalmente a zero) tudo na parte de rede de um endereço IP. A Carga Útil de Segurança de Encapsulamento (ESP - Encapsulating Security) do Internet Protocol (IPsec) é usada para rotear o tráfego da Internet através da VPN. Fornece confidencialidade de dados, integridade de dados e autenticação de dados entre os correspondentes participantes na camada IP.

Este artigo guia como configurar um Encaminhamento de Caracteres Curinga IPsec ESP em dois computadores em dois sites com dois ISPs diferentes conectados a RV042, RV042G e RV082 Series VPN Routers.

Dispositivos aplicáveis

•RV042

•RV042G

•RV082

Encaminhamento de curinga ESP IPsec

Configuração do site 1

Etapa 1. Para o Site 1, você precisa definir suas configurações de WAN. Para saber mais sobre como definir as configurações de WAN, consulte Editar conexão de WAN nos roteadores VPN RV016, RV042, RV042G e RV082.

Etapa 2. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha VPN > Summary. A página Resumo é aberta:

Etapa 3. Clique no ícone Editar configuração em Config para editar a configuração da VPN para o site 1. A página Gateway to Gateway é aberta:

Etapa 4. Role para baixo até a seção Local Group Setup e insira o endereço IP curinga 0.0.0.0 no campo IP Address (Endereço IP).

Note: O endereço IP 0.0.0.0 indica que qualquer peer remoto configurado com a chave compartilhada pode estabelecer uma conexão com o peer local, independentemente do endereço IP configurado no peer remoto.

Etapa 5. No campo Máscara de sub-rede, insira a máscara curinga 0.0.0.0.

Etapa 6. Clique em Save (Salvar) para salvar as configurações.

Note: Para saber mais sobre como configurar a VPN de gateway para gateway, consulte Configuração de Gateway para Gateway VPN em RV016, RV042, RV042G e RV082 VPN Routers.

Configuração do site 2

Etapa 1. Para o Site 2, você precisa definir suas configurações de WAN. Para saber mais sobre como definir as configurações de WAN, consulte Editar conexão de WAN nos roteadores VPN RV016, RV042, RV042G e RV082.

Etapa 2. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha VPN > Summary. A página Resumo é aberta:

Etapa 3. Clique no ícone Editar configuração no ícone Config para editar a configuração da VPN para o site 2. A página Gateway to Gateway é aberta:

Etapa 4. Role para baixo até Remote Group Setup e insira o endereço IP curinga 0.0.0.0 no campo IP Address (Endereço IP).

Note: O endereço IP 0.0.0.0 indica que qualquer peer remoto configurado com a chave compartilhada pode estabelecer uma conexão com o peer local, independentemente do endereço IP configurado no peer remoto.

Etapa 5. No campo Máscara de sub-rede, insira a máscara curinga 0.0.0.0.

Etapa 6. Clique em Save (Salvar) para salvar as configurações.

Note: Para saber mais sobre como configurar a VPN de gateway para gateway, consulte Configuração de Gateway para Gateway VPN em RV016, RV042, RV042G e RV082 VPN Routers.