Objetivo

O serviço de telefone digital Vonage é uma rede comercial de Voz sobre IP (VoIP) que permite que você use sua conexão de Internet existente para fazer chamadas telefônicas em vez de um serviço telefônico. A Vonage é uma empresa de VoIP que oferece serviços de comunicação de baixo custo, conectando indivíduos a diferentes dispositivos de banda larga em todo o mundo. Vonage direciona as chamadas telefônicas através de uma conexão de Internet de banda larga, em vez de um cabo telefônico padrão.

Este artigo explica como adicionar o Vonage como um novo serviço em RV016, RV042, RV42G e RV082 VPN Routers.

Dispositivos aplicáveis

- RV016

- RV042

- RV042G

- RV082

Versão de software

- v4.2.2.08

Adicione o vonage como um novo serviço

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Gerenciamento do sistema > Gerenciamento da largura de banda. A página Tipo de gerenciamento de largura de banda é aberta:

Etapa 2. Clique em Gerenciamento de serviços. A página Gerenciamento de serviços é aberta:

Adicionar SIP

O Session Initiation Protocol (SIP) é um protocolo da camada de aplicação usado para iniciar sessões de comunicação de chamadas de voz e vídeo por meio do Internet Protocol. Não inclui dados de voz ou vídeo, o SIP apenas estabelece uma sessão entre dois pontos finais.

Etapa 3. Insira o nome do serviço no campo Nome do serviço.

Etapa 4. Escolha UDP na lista suspensa Protocolo. O User Datagram Protocol (UDP) é sem conexão e mais rápido que o TCP, tornando-o mais adequado para o tráfego VoIP. Um número UDP é exibido ao lado do campo Protocolo.

Etapa 5. Insira 5060 a 5070 como o intervalo de portas nos campos Port Range (Intervalo de portas). Esse é o intervalo de portas usado pelo Vonage para SIP.

Etapa 6. Clique em Adicionar à lista para adicionar o novo serviço à tabela.

Adicionar RTP

O protocolo RTP (Real-time Transport Protocol) é usado para trocar pacotes de dados de voz ou vídeo depois que o protocolo SIP estabelece uma sessão. Nesse caso, o RTP transporta dados de voz e vídeo sobre IP.

Passo 7. Clique em Adicionar novo para adicionar uma segunda configuração à lista.

Etapa 8. Insira o nome do serviço no campo Nome do serviço.

Etapa 9. Escolha UDP na lista suspensa Protocolo. Um número de protocolo UDP é exibido ao lado do campo Protocolo e é usado para tráfego VoIP. Um número UDP é exibido ao lado do campo Protocolo.

Etapa 10. Insira o intervalo de portas de 10000 a 25000 nos campos Port Range (Intervalo de portas) para garantir que todas as portas ativas estejam cobertas e abertas para comunicação. Esse intervalo de portas é usado pelo RTP para Vonage.

Etapa 11. Clique em Adicionar à lista para adicionar o novo serviço à tabela.

Etapa 12. Clique em OK para salvar suas alterações.