Objetivo

O SNMP (Simple Network Management Protocol) coleta e configura dispositivos de rede na rede IP. Ele pode monitorar o desempenho detectando falhas ou acesso inapropriado.

O objetivo deste documento é mostrar a você como configurar as configurações SNMP em RV016, RV042, RV042G e RV082 VPN Routers.

Dispositivos aplicáveis

•RV016

•RV042

•RV042G

•RV082

Versão de software

•v4.2.2.08

Definir configurações SNMP

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Gerenciamento do sistema > SNMP. A página SNMP é aberta:

Etapa 2. Marque a caixa de seleção Enabled SNMP para ativar o recurso SNMP. Campos adicionais serão exibidos:

Etapa 3. No campo System Name, insira o nome do host do roteador.

Etapa 4. No campo Contato do sistema, digite o nome do contato do administrador da rede.

Etapa 5. No campo Local do sistema, insira as informações de contato do administrador da rede.

Etapa 6. No campo Get Community Name, insira os comandos SNMP GET. O limite é de até 64 caracteres alfanuméricos. Público é o padrão.

Passo 7. No campo Set Community Name, insira os comandos SNMP SET. O intervalo é de até 64 caracteres alfanuméricos. Privado é o padrão.

Etapa 8. No campo Nome da comunidade Trap, digite a senha a ser enviada com a armadilha. O intervalo é de até 64 caracteres alfanuméricos. Público é o padrão

Etapa 9. No campo Send SNMP Trap to, insira o endereço IP no campo respectivo de IPv4 ou IPv6 com base no requisito; ou nome de domínio no campo respectivo do servidor que executa o software de gerenciamento SNMP.

Etapa 10. Clique em Save (Salvar) para salvar as configurações.