Objetivo

No RV110W, um administrador pode permitir que um SSID (Security Set ID, ID do conjunto de segurança) acesse a rede em horários específicos. Isso ajuda a aumentar a segurança da rede. Este artigo explica como definir as configurações de Acesso por Hora no RV110W.

Dispositivos aplicáveis

- RV110W

Etapas do procedimento

Etapa 1. Use o utilitário de configuração da Web para escolher Wireless > Basic Settings. A página Configurações básicas é aberta.

Etapa 2. Na Tabela de conexões sem fio, marque a caixa de seleção de um SSID no qual deseja editar as configurações de Acesso por horário.

Etapa 3. Clique em Hora do acesso ao dia. Uma nova página é aberta.

Etapa 4. À direita de Tempo ativo, marque a caixa de seleção Habilitar para permitir o acesso do SSID à rede somente em horários específicos.

Etapa 5. À direita de Hora de início, use os menus suspensos Horas, Minutos e AM/PM para definir a hora de início de quando um SSID pode acessar a rede.

Etapa 6. À direita de Hora de parada, use os menus suspensos Horas, Minutos e AM/PM para definir a hora de parada de quando um SSID pode acessar a rede.

Passo 7. Clique em Salvar para salvar as alterações, Cancelar para descartá-las ou Voltar para retornar à página anterior.