Objetivos

A página Port Statistics mostra uma grande variedade de informações importantes sobre a porta que podem ser úteis para a solução de problemas para ver o que deu errado e onde. A página Estatísticas da Porta também é útil para coletar dados e ver quais portas estão sendo usadas mais e menos.

Este documento explica como visualizar as estatísticas de porta no RV110W.

Dispositivos aplicáveis

- RV110W

Estatísticas da porta

Etapa 1. No utilitário de configuração da Web, escolha Status > Port Statistics.

Etapa 2. No menu suspenso Taxa de atualização, escolha por quanto tempo deseja que o dispositivo aguarde antes de atualizar as estatísticas da porta.

Etapa 3. Marque a caixa de seleção Mostrar dados estatísticos simplificados para mostrar os dados como kB em vez de bytes.

Observação: os dados são exibidos na tabela Port Statistics (Estatísticas da porta).

- Interface — O nome da interface.

- Pacote — O número de pacotes enviados e recebidos.

- Byte — O número de bytes enviados e recebidos.

- Erro — O número de erros de pacote enviados e recebidos.

- Descartado — O número de pacotes enviados e recebidos que foram descartados.

- Multicast — O número de pacotes multicast enviados.

- Colisões — O número de colisões de sinais nesta porta.

Etapa 4.  (Opcional) Clique no botão Limpar contagem para limpar todas as estatísticas gravadas.

Etapa 5. Click Save.