Objetivo

As configurações de log definem as regras de registro e os destinos de saída para mensagens de erro, mensagens de violação de autorização e dados de rastreamento conforme vários eventos são gravados na rede. As configurações de log também podem especificar quais mensagens do sistema são registradas com base no recurso que gerou a mensagem e seu nível de gravidade.

O objetivo deste documento é explicar como definir as configurações de log no RV110W.

Dispositivos aplicáveis

- RV110W

Versão de software

- v1.2.0.10

Definindo configurações de log no RV110W

Etapa 1. No utilitário de configuração de firewall, escolha Administration > Logging > Log Settings. A janela Configurações de log é aberta.

Etapa 2. No campo Log Mode, marque a caixa de seleção Enable para começar a fazer outras alterações.

Etapa 3. Marque as caixas de seleção apropriadas no campo Log Severity for Local Log and Email (Gravidade do log para registro local e e-mail) abaixo. As opções são definidas da seguinte forma e listadas na ordem de prioridade mais alta a mais baixa.

- Emergência — Uma mensagem do registro de emergência é registrada se um dispositivo está inoperante ou inutilizável. A mensagem é normalmente transmitida para todos os processos.

- Alerta — Uma mensagem do registro de alertas é registrada se houver um mau funcionamento grave do dispositivo, como um caso em que todos os recursos do dispositivo parem de funcionar.

- Crítico — Uma mensagem de registro crítica é registrada se houver um mau funcionamento do dispositivo crítico, como duas portas que não funcionam corretamente enquanto as portas restantes funcionam bem.

- Erro — Uma mensagem de log de erros do dispositivo é registrada se houver um erro em um dispositivo, como uma única porta sendo off-line.

- Aviso — Uma mensagem de registro de aviso é registrada se um dispositivo está funcionando corretamente, mas ocorre um problema operacional.

- Notificação — Uma mensagem de log de notificação é registrada se um dispositivo está funcionando corretamente, mas ocorre um aviso do sistema.

- Informações — Uma mensagem informativa em um dispositivo é registrada se uma condição que não seja uma condição de erro existe, mas pode exigir atenção ou tratamento especial.

- Depuração — Fornece todas as mensagens detalhadas de depuração.

Note: A seleção das opções de gravidade de log colocadas em níveis de prioridade mais baixos incluirá e verificará automaticamente todas as opções de gravidade de log com níveis de prioridade mais altos. Por exemplo, a escolha de registros de "erro" inclui automaticamente registros de emergência, alerta e crítico, além de registros de erro.

Etapa 4. Na tabela Servidor de Log Remoto, clique em Adicionar Linha.

Uma nova linha é exibida com novos campos e opções disponíveis.

Etapa 5. Na coluna Remote Log Server, insira o endereço IP do servidor de log que coletará os logs no campo da linha.

Etapa 6. Na coluna Gravidade do registro, verifique a gravidade desejada dos registros para o servidor de registro remoto correspondente.

Passo 7. Na coluna Enable, marque a caixa de seleção para ativar as configurações de registro para o servidor de log remoto correspondente.

Etapa 8. Para editar as informações de um servidor de log remoto específico, marque a entrada marcando sua caixa de seleção correspondente e clique no botão Editar.

Etapa 9. Clique em Salvar para salvar suas configurações.