Objetivo

O Internet Protocol versão 4 (IPv4) direciona a maioria do tráfego da Internet atualmente, mas o Internet Protocol versão 6 (IPv6) também é uma escolha popular. O IPv4 contém um número limitado de endereços IP para dispositivos e redes a serem usados. Para resolver esse problema, o IPv6 contém mais endereços IP. Quando um site ou usuário precisa enviar pacotes IPv6 em uma rede IPv4, 6to4 é útil. 6to4 não envia pacotes IPv6 para fontes IPv4. Ele usa apenas IPv4 para transporte. No RV110W, um usuário pode definir a Rede local (LAN) e a Rede de longa distância (WAN) como IPv4 ou IPv6. Este artigo explica como configurar o modo IP no RV110W.

Dispositivos aplicáveis

- RV110W

Etapas do procedimento

Etapa 1. Use o utilitário de configuração da Web para escolher Networking > IP Mode.

Etapa 2. No menu suspenso IP Mode (Modo IP), escolha uma configuração de LAN e WAN.

- LAN:IPv4, WAN:IPv4 — Essa opção aplica IPv4 tanto à LAN quanto à WAN.

- LAN:IPv6, WAN:IPv4 — Essa opção aplica IPv6 à LAN e IPv4 à WAN.

- LAN:IPv6, WAN:IPv6 — Essa opção aplica IPv6 tanto à LAN quanto à WAN.

- LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4 — Essa opção aplica IPv4 e IPv6 à LAN e IPv6 à WAN.

- LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4+IPv6 — Essa opção aplica IPv4 e IPv6 tanto à LAN quanto à WAN

Etapa 3. Clique em Salvar para salvar as alterações ou em Cancelar para descartá-las.

Entrada de DNS estática 6to4

Etapa 1. Clique em Show Static 6to4 DNS Entry para exibir os campos Static 6to4 DNS Entry.

Etapa 2. No campo Domínio 01, insira um domínio e insira o endereço IP do domínio a ser mapeado no campo IP 01. Repita essa etapa nos campos de processo, se desejar.

Etapa 3. Clique em Salvar para salvar as alterações ou em Cancelar para descartá-las.