Objetivo

O DHCP é um tipo de configuração de protocolo para hosts que desejam se comunicar pela rede. Um servidor DHCP é responsável por distribuir parâmetros de rede, como endereços IP, para dispositivos na rede que os solicitam. Sem o DHCP, cada dispositivo em uma rede precisaria ser configurado manualmente.

O objetivo deste documento é mostrar como configurar a WAN DHCP no RV110W.

Dispositivos aplicáveis

RV110W

Configurando o DHCP

Etapa 1. No utilitário de configuração da Web, escolha Rede > WAN.

Etapa 2. Na lista suspensa Tipo de conexão com a Internet, escolha Configuração automática - DHCP.

Etapa 3. (Opcional) Insira o nome do host do RV110W no campo Nome do host.

Note: Se você não quiser definir nenhuma das configurações opcionais, vá para a Etapa 7.

Etapa 4. Digite o nome de domínio da sua rede no campo Domain Name (Nome de domínio).

Etapa 5. Clique em Auto para que o tamanho da MTU seja ajustado automaticamente ou clique em Manual para especificar o tamanho da MTU.

Etapa 6. Se você clicar em Manual, insira o tamanho da MTU no campo Size (Tamanho).

Passo 7. Clique em Salvar para salvar as alterações de configuração ou clique em Cancelar para descartá-las.