Objetivo

Este artigo define as etapas necessárias para configurar o recurso de inicialização de rede por meio da opção Pre-Boot eXecution Environment (PXE ou "Pixie") nos roteadores da série Cisco RV34x.

Antes de ilustrar as etapas, veremos os casos de uso para ajudá-lo a saber se esse recurso é o certo para você.

Requirements

Um servidor/host de serviço endereçado por IP:

- um arquivo de inicialização

- Imagens do dispositivo definidas no arquivo de inicialização

Firmware 1.03.16 ou superior para os dispositivos listados abaixo (Link para a página de download)

- RV340

- RV340W

- RV345

- RV345P

Firmware 1.0.01.01 ou superior para os dispositivos listados abaixo

- RV160 (Link para a página de download)

- RV260 (Link para a página de download)

Introduction

Inicialização de rede ou inicialização de rede é o processo de inicialização de um computador a partir de um local de rede em vez de uma unidade local. Mais comumente, um arquivo de inicialização é uma imagem encapsulada ou um snapshot, de um sistema operacional (SO) e de uma configuração. Um "arquivo zip" é um tipo semelhante de contêiner; é um formato de arquivo específico que contém um payload de dados variável. Nesse caso, o payload do arquivo de inicialização seria um SO e uma configuração contendo, portanto, qualquer coisa que o dispositivo precisasse ao inicializar para continuar depois de um POST (Power On Self Test [teste automático quando religado]). Em teoria, os formatos de arquivo podem incluir qualquer coisa que possa ser baixada via TFTP e processada/executada pela pilha PXE da placa de rede. Abaixo está um diagrama que mostra o processo real de inicialização do PXE.

A partir da versão de firmware 1.03.16, você agora tem a opção de usar o campo endereço IP do servidor (siaddr) no cabeçalho do Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) - chamado de campo Next Server e o campo file - denominado nome de arquivo. Este campo é o seu arquivo de inicialização ou imagem. Para mais contexto, consulte RFC 2131 (Link para ver RFC).

Então, por que usar a inicialização da rede? Ao usar a inicialização da rede em várias estações de trabalho, ele pode simplificar o processo em soluções de geração de imagens de disco.

Casos de uso adicionais para este recurso incluem:

- Manter quiosques ou terminais automatizados atualizados (como dispensers para filmes)

- Provisionamento de várias estações de trabalho via rede

- Dispositivos Cisco para pequenas e médias empresas conectados a uma rede corporativa que atualmente utilizam a inicialização em rede

Por que usar o Network Boot quando temos a opção 66 do DHCP?

A inicialização de rede da mesma forma que a Opção 66 permite que uma imagem remota seja fornecida a um endpoint. Se você precisasse fornecer imagens diferentes para os mesmos dispositivos na mesma VLAN (Virtual Local Area Network, rede local virtual), você poderia fazer isso com a Net Boot e a Opção 66 de DHCP. Nesse sentido, as características são complementares.

Além disso, o uso de um servidor DHCP como um local de inicialização de rede não era o objetivo do DHCP e isso aumenta a complexidade da rede. Especialmente ao tentar servir a inicialização da rede para várias plataformas de hardware.

Note: Nem todos os clientes PXE interpretarão corretamente a Opção de DHCP 150 como sendo propriedade da Cisco; portanto, se possível, deve-se usar a Opção 66.

Etapas para configurar a inicialização da rede

Etapa 1. Depois de fazer login em seu dispositivo, clique em LAN > Configurações de VLAN itens na barra de menus.

Note: Não vê a barra lateral do menu? A barra lateral do menu pode estar em estado recolhido. Tente clicar no botão no canto superior esquerdo. Exemplo abaixo:

Etapa 2. Na Tabela de VLAN, clique na caixa de seleção à esquerda da VLAN que você pretende direcionar para a inicialização de PXE e clique no botão Editar. No nosso caso, selecionamos a VLAN 1 padrão.

Etapa 3. Clique na caixa de seleção ao lado de Network Booting (Inicialização de rede) para ativá-la. Em seguida, insira seu endereço IP do próximo servidor e o nome do arquivo de inicialização.

- Próximo servidor: Somente endereço IP

- Arquivo de inicialização: Caminho de arquivo relativo ou absoluto aceito. Os formatos de arquivo de inicialização compatíveis incluem:

- *.CMD e *.EFI - Serviços de Implementação do Windows para instalações do SO

- *.BIN - inicialização do Citrix vDisk

- *.KPXE - Imagem de disco FOG

- *.XML - A inicialização do hipervisor remoto, geralmente exige opções específicas de firmware/bios e é apresentado principalmente em dispositivos proprietários

Nota: Os arquivos .Com também são aceitos, como mostrado na imagem, embora possam ser menos comuns.

Etapa 4. Clique no botão Aplicar.

Note: Se desejar salvar essa configuração entre as inicializações, clique no ícone de gravação piscando na parte superior da tela.

Verificando a Configuração via Wireshark

A captura de tela abaixo exibe onde encontrar os campos Next Server (Próximo servidor) e Boot file (Arquivo de inicialização) na oferta DHCP do Wireshark.

Troubleshooting de PXE

Se você encontrar erros após o cliente receber a confirmação de solicitação de proxy DHCP do servidor PXE, não poderemos ajudar diretamente com esses problemas. A partir desse ponto, tente testar o servidor PXE, bem como a conectividade IP básica ou o próprio cliente PXE. Se o servidor PXE estiver na mesma VLAN, o cliente PXE faz suas solicitações de Address Resolution Protocol (ARP) para o servidor PXE. Caso contrário, os servidores PXE localizados fora da VLAN serão direcionados para o gateway padrão.

Se você verificou esses itens e ainda estiver encontrando um problema, entrar em contato com nossa comunidade seria uma opção. Clique aqui para visitar nossa comunidade de roteadores para pequenas empresas.

Conclusão

E é isso, agora você está configurado para inicializar estações de trabalho em uma determinada VLAN de um local de rede via PXE usando o roteador RV34x Series.