Objetivo

O roteamento é o processo de mover pacotes através de uma rede de um host para outro. O status desse processo é exibido em uma tabela de roteamento. A tabela de roteamento contém informações sobre a topologia da rede imediatamente ao redor dela. A tabela de roteamento é normalmente usada para determinar o status da entrega dos pacotes através da rede para fins de solução de problemas e monitoramento.

Este artigo tem como objetivo mostrar como exibir a tabela de roteamento em um roteador RV340 ou RV345.

Dispositivos aplicáveis

- Série RV34x

Versão de software

- 1.0.02.16

Exibir a tabela de roteamento

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web do roteador.

Etapa 2. Escolha Status e Statistics > Routing Table.

Se estiver usando uma versão mais antiga do firmware, você navegaria para Note:Status e Statistics > Routing Status.

Na página Tabela de Roteamento, as seguintes informações sobre IPv4 e IPv6 são exibidas.

- Destino — Este é o endereço IP (Internet Protocol) e a máscara de sub-rede da conexão.

- Next Hop (Salto Seguinte) — Este é o endereço IP tomado pelo pacote imediatamente após sair da origem. O número máximo de saltos que um pacote pode pegar é 15.

- Métrica — Esse é o número de algoritmos de roteamento ao determinar a rota ideal para enviar tráfego de rede.

- Interface — Esse é o nome da interface à qual a rota está conectada.

- Fonte — Esta é a origem da rota.

Agora você deve ter visualizado com êxito a página da tabela de roteamento de seu roteador RV34x Series.