Objetivo

O objetivo deste documento é mostrar a você como atualizar o firmware nos roteadores RV160x/RV260x. Este artigo fornece três maneiras de atualizar seu firmware usando a interface gráfica do usuário (GUI) do navegador, o Cisco FindIT e o Plug and Play (PnP).

Introduction

O firmware é o software mais essencial incorporado ao roteador. Fornece protocolos de rede, segurança e controles administrativos. A atualização do firmware do roteador é importante para melhorar o desempenho e a estabilidade do dispositivo. O firmware atualizado pode oferecer novos recursos ou corrigir uma vulnerabilidade de segurança experimentada na versão anterior do firmware.

Dispositivos aplicáveis

- RV160

- RV260

Versão de software

- 1.0.00.15

Atualizar usando GUI

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web do roteador.

Etapa 2. Escolha Administration > File Management .

Na área Informações do Sistema, as seguintes subáreas descrevem o seguinte:

- Device Model - (Modelo do dispositivo) Exibe o modelo do dispositivo.

- PID VID - ID do produto e ID do fornecedor do roteador.

- Versão atual do firmware - Firmware que está sendo executado no momento no dispositivo.

- Versão mais recente disponível no Cisco.com - Versão mais recente do software disponível no site da Cisco.

- Última atualização do firmware - Data e hora da última atualização do firmware feita no roteador.

Etapa 3. Na seção Atualização manual, clique no botão de opção Imagem do firmware para Tipo de arquivo.

Etapa 4. Na área Atualizar a partir, clique em um botão de opção para selecionar a origem do firmware ou tipo de arquivo. As opções são:

- cisco.com - Instala o arquivo de atualização mais recente diretamente da página da Web Downloads de software da Cisco.

- PC - Instala um arquivo de atualização existente em um diretório do seu computador pessoal. O firmware deve ser baixado do cisco.com antes de prosseguir.

- USB - Instala um arquivo de atualização existente de um diretório em um USB. O firmware deve ser baixado do cisco.com e salvo na unidade USB antes de prosseguir.

Note: Neste exemplo, o PC é usado.

Etapa 5. Clique em Procurar para escolher a imagem do firmware.

Note: O formato do arquivo de imagem do firmware é .img.

Etapa 6. Selecione o firmware baixado em seu PC e clique em Abrir.

Passo 7. (Opcional) Para Redefinir todas as configurações/configurações para os padrões de fábrica na reinicialização após a atualização, marque a caixa de seleção correspondente na área Atualizar a partir. Neste exemplo, a caixa de seleção redefinir é deixada desmarcada.

Etapa 8. Clique em Atualizar.

Etapa 9. Clique em Sim na janela de confirmação para continuar.

Uma barra de progresso aparece abaixo do botão Procurar.

Note: O processo de atualização precisa ser executado sem interrupção. Você receberá a seguinte mensagem na tela enquanto a atualização estiver em andamento.

Quando a atualização for concluída, uma janela de notificação será exibida para informá-lo de que o roteador será reinicializado com uma contagem regressiva do tempo estimado para a conclusão do processo. Depois disso, você será desconectado.

Etapa 10. Faça login novamente no utilitário baseado na Web. Para verificar se o firmware do roteador foi atualizado, vá até System Information (Informações do sistema). A área Versão atual do firmware deve agora exibir a versão atualizada do firmware.

Atualize através do FindIT Network Probe

O que é o Cisco FindIT?

O Cisco FindIT oferece uma única interface de gerenciamento para vários dispositivos. É uma maneira fácil para os usuários descobrirem dispositivos selecionados da Cisco conectados à sua rede e acessarem rapidamente suas páginas do utilitário de configuração da Web. A página do utilitário de configuração da Web fornece uma interface gráfica para configurar e gerenciar configurações em dispositivos dentro de um navegador da Web integrado.

Para saber mais sobre o Cisco FindIT, clique nos seguintes links:

- Associe um FindIT Network Probe ao FindIT Network Manager

- Gerenciamento, monitoramento de rede Cisco FindIT

- Cisco Tech Talk: Localizar recursos de TI

FindIT fornece ao usuário as seguintes opções:

- Atualizar firmware para o mais recente - O FindIT Network Probe fará o download do firmware necessário no site da Cisco e aplicará a atualização ao dispositivo.

Prática recomendada: Deixe FindIT localizar, instalar e confirmar as atualizações para você.

- Atualizar a partir do local - Você pode atualizar manualmente o firmware do dispositivo de rede baixando o firmware especificado no computador e carregando-o manualmente no dispositivo.

Para obter instruções passo a passo sobre como atualizar o firmware usando o Cisco FindIT, clique aqui.

Atualize por meio do Plug and Play

O Plug-n-Play (PnP) é um aplicativo de software para dispositivos Cisco Small Business e foi introduzido com o FindIT 1.1, que atua como o servidor PnP. É um serviço que funciona em conjunto com dispositivos habilitados para permitir que mais configurações sejam gerenciadas centralmente e para permitir a implantação automatizada de novos dispositivos de rede.

Para saber mais sobre como configurar o PnP através do FindIT, clique aqui.

Para carregar uma imagem (atualização de firmware para um dispositivo habilitado para PnP) no FindIT Manager para implantá-la no roteador RV160x/RV260x, execute as seguintes etapas.

Etapa 1. Conecte-se ao FindIT Network Manager e vá para Network Plug and Play > Images.

Etapa 2. Clique no ícone Adicionar para adicionar um arquivo de imagem.

Etapa 3. Arraste e solte o arquivo de firmware de uma pasta para a janela do navegador e escolha Carregar.

Note: Para ver um vídeo rápido sobre como configurar PnP nos roteadores RV160 e RV260, clique aqui.

Para obter uma visão geral do FindIT PnP, clique aqui.

Para obter mais informações sobre o suporte PnP e PnP nos roteadores RV160 e RV260, clique aqui.

Conclusão

Agora você deve ter atualizado com êxito o firmware no roteador RV160/ RV260.