Objetivo

O objetivo deste artigo é mostrar a você como configurar a transição de IPv6 nos roteadores RV160x e RV260x usando 6in4 ou 6rd.

Introduction

O Internet Protocol versão 6 (IPv6) oferece muitos benefícios adicionais ao Internet Protocol versão 4 (IPv4). O IPv6 oferece um maior espaço de endereços, agregação de endereços mais fácil e segurança integrada. A transição de IPv6 ajuda os hosts que pertencem a redes IPv6 a se comunicarem através de um link de rede IPv4.

Para migrar de IPv4 para IPv6, você pode usar um mecanismo de transição para a Internet chamado 6in4. O 6in4 usa tunelamento no qual os pacotes IPv6 são encapsulados em cabeçalhos IPv4 com o número do protocolo IP definido como 41. O número do protocolo é o valor do campo "protocolo" em um cabeçalho IPv4 ou no campo "Próximo cabeçalho" em IPv6. O Protocolo 41 é o protocolo de roteamento que incorpora pacotes IPv6 em pacotes IPv4. Em seguida, os pacotes são enviados através de uma Internet ou rede IPv4. O 6in4 é um mecanismo de transição comumente usado.

Uma forma alternativa de conseguir a transição do IPv6 é a implantação rápida do IPv6 (6ª). O 6º também é um mecanismo de tunelamento que permite que um provedor de serviços de Internet (ISP) implante rapidamente o IPv6 de maneira leve e segura, sem precisar de atualizações na infraestrutura de rede de acesso IPv4 existente. Nesse método, cada ISP usa um prefixo IPv6 exclusivo.

Dispositivos aplicáveis

- RV160

- RV260

Versão de software

- 1.0.00.15

Configurar a transição do IPv6

Para configurar a transição de IPv6 no RV160x/RV260x, siga estas etapas.

Etapa 1. Faça login na página de configuração da Web do roteador.

Note: Neste artigo, usaremos o RV260W para configurar a transição de IPv6. A configuração pode variar dependendo do modelo que você está usando.

Etapa 2. Selecione WAN > Transição de IPv6.

Etapa 3. Marque Enable (Habilitar) para habilitar a interface do túnel.

Etapa 4. Digite a descrição.

Etapa 5. A Interface Local e o Endereço IPv4 Local exibem a interface selecionada.

Etapa 6. Clique em Apply.

IPv6 no túnel IPv4 (6in4)

Para adicionar o túnel IPv4 (6in4), insira as seguintes informações:

Etapa 1. Selecione o botão de opção IPv6 em IPv4 Tunnel (6in4).

Etapa 2. Insira o endereço IPv4 remoto.

Etapa 3. Insira o endereço IPv6 local e o comprimento.

Etapa 4. Insira o endereço e o comprimento remotos do IPv6.

Etapa 5. Clique em Apply.

Etapa 6.Você precisará copiar sua configuração atual para a configuração de inicialização se quiser manter sua configuração entre as reinicializações. Para isso, clique no ícone Salvar na parte superior da página.

Passo 7. No Configuration Management, role para baixo até a seção Copy/Save Configuration. Verifique se a origem está executando a configuração e se o destino está iniciando a configuração. Clique em Apply.

Implantação rápida do IPv6 (6ª)

Na implantação rápida do IPv6 (6º), cada ISP usa um de seus próprios prefixos IPv6. Portanto, um provedor é garantido pela disponibilidade de seus 6º hosts de todos os hosts IPv6 nativos que podem acessar sua rede IPv6.

Etapa1. Selecione o botão de opção IPv6 Rapid Deployment (6rd).

Etapa 2. Na seção Modo de configuração, clique em Automatically from DHCP (Automatically from DHCP) to use the DHCP (option 212) to obtain a 6rd Prefix, Relay IPv4 Address (Automaticamente do DHCP) and IPv4 Mask Length (Comprimento da máscara IPv4).

Etapa 3. Se preferir, selecione Manual e defina os seguintes 6º parâmetros.

- Digite o endereço IPv4 do relé.

- Insira o comprimento do prefixo comum IPv4.

- Insira o prefixo/comprimento do IPv6. A rede IPv6 (sub-rede) é identificada pelo prefixo. Todos os hosts na rede têm os bits iniciais idênticos para seu endereço IPv6. Digite o número de bits iniciais comuns nos endereços de rede. O padrão é 64.

Note: Os parâmetros acima mencionados precisam ser definidos pelo ISP.

Etapa 4. Clique em Apply.

Note: Lembre-se de clicar no ícone Salvar na parte superior da página para navegar até a seção Gerenciamento de configuração para copiar o arquivo de configuração atual para o arquivo de configuração de inicialização.

Agora você deve ter configurado com êxito a transição de IPv6 no roteador RV160x/ RV260x.