ID de referência do defeito: CSCvo92300

Data de identificação

06 de fevereiro de 2019

Data da Resolução

N/A

Produtos afetados

Modelo

Versão do firmware

RV34x

1.0.01.18

RV34x

1.0.02.16

Descrição do problema

Quando o roteamento entre VLANs é ativado para VLAN 1 ou qualquer outra VLAN criada, o usuário do Anyconnect tem acesso aos recursos.

No entanto, quando o roteamento entre VLANs está desativado, o Anyconnect pode acessar somente a interface do roteador, mas não os recursos dessa VLAN.

Solução

Ative o roteamento entre VLANs nas respectivas VLANs, mas, se necessário, crie regras de acesso (ACL) para restringir o acesso entre as VLANs.

Para saber como configurar VLANs, visite o artigo sobre: Configurar uma rede local virtual (VLAN) em um roteador da série RV34x.

Para saber como configurar regras de acesso, consulte o artigo sobre: Configurar regras de acesso em um roteador da série RV34x.

Para processar o escalonamento, clique em aqui para entrar em contato com o Cisco Small Business Support Center (SBSC).

Houve atualizações nos requisitos de licenciamento a partir da versão 1.0.3.15. Para obter detalhes sobre isso, clique aqui.