Objetivo

Provisionamento é o processo de preparação e equipamento de uma rede para permitir que ela forneça serviços a seus usuários. O provisionamento de rede se refere especificamente ao provisionamento dos serviços do cliente para os elementos de rede. Ele permite que um telefone IP extraia automaticamente suas informações de configuração de um servidor central. Dessa forma, os telefones podem ser configurados juntos em um local central, em vez de ir para cada telefone e configurá-los individualmente.

A página Configurações da regra de perfil na guia Provisionamento dos telefones IP 7800 ou 8800 Series permite que o usuário sincronize novamente um telefone IP com um perfil remoto. A opção de ressincronização é usada para sincronizar os telefones IP individuais com uma configuração padrão disponível no telefone IP remoto.

Este artigo fornece instruções sobre como configurar regras de perfil no telefone IP da Cisco séries 7800 ou 8800.

Note: O telefone ressincroniza somente quando está no estado ocioso.

Dispositivos aplicáveis

- 7800 Series

- 8800 Series

Versão de software

- 10.4

Configurar novo perfil

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web e escolha Admin Login > Avançado.

Etapa 2.Escolha Voz > Provisionamento > Perfil de Configuração.

Etapa 3. Escolha Sim na lista suspensa Provisionar Habilitar. Isso permite controlar todas as ações de ressincronização independentemente das ações de atualização do firmware. Isso também é usado para ativar o provisionamento remoto. O provisionamento remoto permite que os arquivos em execução sejam armazenados em cache no servidor Web. O valor padrão é Sim.

Etapa 4. Escolha Sim na lista suspensa Resincronizar na redefinição. Isso aciona uma ressincronização após cada reinicialização, além das reinicializações causadas por atualizações de parâmetros e atualizações de firmware. O valor padrão é Sim.

Etapa 5. No campo Resync Random Delay, insira um tempo de atraso. Esse é o intervalo de tempo que o dispositivo espera antes de entrar em contato com o servidor de provisionamento, o que evita a sobrecarga do servidor de provisionamento quando todos os dispositivos tentam ligar ao mesmo tempo e fazer a configuração inicial. Esse atraso pode ser usado somente no momento da configuração inicial quando o dispositivo é ligado ou redefinido. A unidade deste parâmetro é 20 segundos. O valor padrão de 2 indica 40 segundos. Este recurso será desabilitado se este parâmetro estiver definido como 0.

Para este exemplo, o valor usado é 3.Note:

Etapa 6. No campo Resincronizar em (HHmm), insira a hora no formato de 24 horas (hhmm). É a hora que o telefone IP seguirá para ressincronizar.

Para este exemplo, 1800 é usado.Note:

Passo 7. No campo Resync At Random Delay, insira um tempo (em segundos). O telefone IP será ressincronizado de maneira aleatória, para que não haja nenhuma colisão no servidor entre solicitações de ressincronização de vários telefones IP. A entrada padrão é 600 segundos (10 minutos).

Para este exemplo, o valor inserido é 666.Note:

Etapa 8. No campo Resync Periódico, insira um tempo (em segundos) que o dispositivo ressincroniza periodicamente com o servidor de provisionamento. Este temporizador de ressincronização está ativo somente após a primeira sincronização bem-sucedida com o servidor. Para evitar a ressincronização periódica, defina o parâmetro como 0. O valor padrão é de 3600 segundos.

Para este exemplo, o valor inserido é 3665.Note:

Etapa 9. No campo Resync Error Retry Delay, insira um tempo (em segundos) após o qual a ressincronização será feita se a ressincronização anterior entre o servidor e o dispositivo falhar. Há um temporizador de nova tentativa de erro que é ativado se a tentativa anterior de ressincronizar com o servidor de provisionamento falhou. Se esse valor for definido como 0, o dispositivo tentará sincronizar-se instantaneamente com o servidor após uma tentativa de falha. O valor padrão é de 3600 segundos.

Neste exemplo, o valor inserido é 3601.Note:

Etapa 10. No campo Forced Resync Delay, insira um tempo de atraso (em segundos). Isso indica o atraso máximo que o dispositivo de telefonia IP espera antes de tentar ressincronizar. O dispositivo não ressincronizará se alguma das linhas telefônicas estiver ativa, portanto, o dispositivo esperará esse tempo para que as linhas telefônicas fiquem ociosas antes de tentar ressincronizar com o servidor. Isso facilita a realização de chamadas pelo usuário sem nenhuma interrupção. O temporizador no dispositivo é contado quando as linhas telefônicas ficam ociosas e esperam até que o temporizador seja contado até zero. As tentativas de ressincronização são atrasadas até essa data. O valor padrão é de 14400 segundos.

Para este exemplo, o valor inserido é 14401.Note:

Etapa 11. Verifique se Yesis foi selecionado na lista suspensa Resync From SIP. Isso permite que uma ressincronização seja disparada por meio de uma mensagem SIP NOTIFY. O valor padrão é Sim.

Etapa 12. No campo Resync Trigger 1, insira uma expressão condicional para quando a ressincronização deve ser acionada. A ressincronização é acionada quando a equação lógica nesses parâmetros mede TRUE. O valor padrão está vazio. O acionador de ressincronização deve estar no seguinte formato ou sintaxe: http://phone-ip-addr/admin/resync?protocol://server-name[:port]/profile-pathname

Para este exemplo, a sintaxe é http://10.74.121.56/admin/resync?tftp://10.74.121.56:69/8861conf.cfgNote:

Etapa 13. (Opcional)No campo Disparador Resíncrono 2, insira uma expressão condicional para quando a ressincronização deve ser acionada. A ressincronização é acionada quando a equação lógica nesses parâmetros mede TRUE. O valor padrão está vazio.

Etapa 14. Verifique se Yesis foi selecionado na lista suspensa Resync Fails em FNF. Isso notificará o usuário se a resposta de Arquivo Não Encontrado do servidor de provisionamento fornecer uma ressincronização bem-sucedida ou com falha. Uma ressincronização com falha ativa o temporizador de ressincronização de erro. O valor padrão é Sim.

Etapa 15. No campo Regra de perfil, digite o script de perfil que identifica o protocolo e a URL do perfil associado. Repita essa etapa para as Regras de perfil B, C e D. O valor padrão é /spa$PSN.cfg. A sintaxe é protocol://server[:port]/profile_pathname.

Para este exemplo, http://10.74.121.56/dms/CP-8861-3PCC/8861-3PCC.xml é usado. Se esse comando não for especificado, o TFTP será considerado padrão e o endereço do servidor TFTP será obtido da opção 66 do Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). No URL, o endereço IP ou o nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) do servidor podem ser indicados. O nome do arquivo pode ter macros como $MA, que permite expandir o endereço de Controle de Acesso ao Meio (MAC - Media Access Control) do dispositivo.Note:

Os scripts de perfil das Regras de perfil B a D são executados em ordem após a execução principal da Regra de perfil ser realizada. Se uma ressincronização for acionada e a Regra de perfil estiver em branco, as Regras de perfil B a D restantes ainda serão calculadas e executadas.

Etapa 16. Digite as opções de DHCP no campo Resync DHCP Option To Use para recuperar o firmware e o perfil. Os padrões são 160, 159, 66 e 150.

Etapa 17. No campo Mens. Solicitação de log, insira a mensagem de solicitação de nova sincronização de log. Esta mensagem é enviada ao Servidor syslog no início de uma tentativa de ressincronização. O valor padrão é $PN $MAC — Solicitando ressincronização $SCHEME:://$SERVIP:$PORT$PATH.

Etapa 18. No campo Log Success Msg, digite a mensagem de êxito de ressincronização de log. Esta mensagem é recebida após a conclusão bem-sucedida de uma tentativa de ressincronização. O valor padrão é $PN $MAC — RESync $SCHEME bem-sucedido:://$SERVIP:$PORT$PATH.

Etapa 19. No campo Log Failure Msg, digite a mensagem de falha de ressincronização de log. Esta mensagem é recebida por falha de uma tentativa de ressincronização. O valor padrão é $PN $MAC — Falha na ressincronização: $ERR.

Etapa 20. Certifique-se de que Sim esteja selecionado na lista suspensa Resincronização configurável do usuário. O valor padrão é Sim.

Etapa 21. Clique em Enviar todas as alterações. As alterações são configuradas.

Agora você deve ter configurado um novo perfil no telefone IP da Cisco 7800 ou no telefone multiplataforma 8800 Series.