Objetivo

O objetivo deste artigo é mostrar a você como visualizar e gerenciar seus dispositivos Cisco através da página Discovery na Cisco FindIT Network Probe. A página Discovery no Cisco FindIT Network Probe permite que você visualize sua rede e seus dispositivos Cisco nela de várias maneiras, e isso ocorre através do seguinte:

- Topology view — Exibe uma topologia lógica de todos os dispositivos descobertos na rede. As informações sobre cada dispositivo são exibidas e você pode executar ações em produtos selecionados da Cisco clicando nele.

- Visão de inventário — Exibe uma tabela que lista todos os dispositivos da série Cisco 100 a 500 na rede e informações como ID do modelo, versão do firmware, número de série, endereço IP e endereço MAC. Essa exibição também permite executar as mesmas ações que são fornecidas na exibição de topologia.

- Exibição de Planta Baixa — Permite documentar a localização física dos dispositivos de rede em seu ambiente.

A seguir estão os controles adicionais fornecidos em comum para todas as tarefas que você executa na página Descoberta:

- Atualizar botão — Redescobre a rede e atualiza a topologia.

- Botão Ações — Este botão permite que as ações selecionadas sejam executadas em todos os dispositivos na rede que suportam essa tarefa, tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, você pode fazer backup de todas as configurações de dispositivos de rede com um único clique. Esse botão também permite que você carregue seu inventário para o Cisco Ative Advisor.

Para obter mais informações sobre o Cisco Ative Advisor, clique aqui.

Visão de Topologia

O FindIT Network Probe descobre dispositivos Cisco na rede e cria um mapa com base em todas as informações do dispositivo coletadas. Essas informações incluem informações sobre vizinhos do Cisco Discovery Protocol (CDP) e do Link Layer Discovery Protocol (LLDP), tabelas de endereços de controle de acesso ao meio (MAC) e tabelas de dispositivos associados dos switches, roteadores e pontos de acesso sem fio da série Cisco 100 para 500.

Você pode conferir os detalhes sobre qualquer um dos dispositivos Cisco que aparecem no mapa de topologia clicando nele. Isso exibirá o painel Informações básicas do dispositivo específico. Você também pode executar ações diferentes para o dispositivo específico, como atualização de firmware, backup ou restauração da configuração, reinicialização ou salvar a configuração atual clicando na guia Ações.

Note: Em alguns casos, há dispositivos Cisco na sua rede que não apareceriam devido à falta de configurações do Protocolo de Gerenciamento de Rede Simples (SNMP - Simple Network Management Protocol). Caso isso aconteça, você precisará configurar o SNMP nesses dispositivos para que eles apareçam no mapa de topologia. Para saber como fazer isso, clique aqui.

Acesso ao mapa de topologia

Etapa 1. Inicie o FindIT Network Probe e clique em Discovery no painel de navegação.

O mapa de topologia da rede será exibido no painel Trabalho, pois é a janela padrão na guia Descoberta.

Controles de topologia

Ícone

Nome do ícone

Descrição

Ampliar

Maximiza a visualização do mapa.

Reduzir

Minimiza a visualização do mapa.

Zoom por seleção

Clique e arraste para ampliar uma área específica dentro do Mapa de Topologia.

Etapa de ajuste

Amplia toda a rede.

Entre no modo de tela inteira

Define toda a GUI da rede FindIT para tela inteira.

Ícones de topologia

Ícone

Elemento de rede

Descrição

Ponto de acesso

Representa um Cisco Wireless Access Point (WAP).

Nuvem

Representa uma rede ou parte de uma rede que não é gerenciada pelo FindIT Network Probe.

Links

Representa as linhas de conexão entre dispositivos.

Uma linha fina representa a velocidade da conexão com 100 Mbps ou menos e uma linha grossa representa 1 Gbps ou mais.

Router

Representa um roteador Cisco.

Switch

Representa um switch Cisco.

Telefone VoIP

Representa um telefone Cisco VoIP.

Host

Representa um dispositivo de host.

Exibição de informações do dispositivo

Para exibir informações básicas do dispositivo:

Etapa 1. Clique em um dispositivo específico ou em um link que conecta dois dispositivos no mapa de topologia.

As informações básicas sobre o dispositivo ou link serão exibidas. Isso inclui o modelo exato, a descrição, a versão atual do firmware no dispositivo e o firmware mais recente disponível, etc.

(Opcional) Para exibir informações completas do dispositivo:

Etapa 1. Clique em um dispositivo específico ou em um link que conecta dois dispositivos no mapa de topologia.

Etapa 2. Quando o painel Informações básicas for exibido, clique no ícone de três pontos no canto superior direito.

Na guia Visão geral, as informações detalhadas sobre o dispositivo selecionado serão exibidas, como:

- Número do modelo — O número exato do modelo do dispositivo.

- Descrição — A descrição completa e o tipo do dispositivo.

- Versão do firmware — A versão atual do firmware do dispositivo.

- PID VID — A ID do produto e a ID da versão do dispositivo pelo qual ele pode ser solicitado.

- Endereço MAC — o endereço exclusivo do Media Access Control do dispositivo.

- Número de série — O número de série do dispositivo.

- Endereço IP — O endereço IP do dispositivo.

Executando ação do dispositivo

Etapa 1. Clique em um dispositivo específico no mapa de topologia.

Etapa 2. Quando o painel Informações básicas for exibido, clique em Ações.

A página onde você pode executar ações do dispositivo será exibida.

Etapa 3. Clique em qualquer uma das opções a seguir.

- Atualizar firmware para o mais recente - Permite instalar o firmware mais recente no dispositivo. A Sonda baixará automaticamente a atualização mais recente, a aplicará no dispositivo e a reinicializará quando a atualização for concluída.

- Upgrade From Local (Atualizar a partir do local) — Permite instalar manualmente o firmware mais recente no dispositivo a partir da unidade local. O dispositivo será reinicializado após a atualização ter sido concluída.

- Configuração de backup — Permite salvar uma cópia da configuração atual do dispositivo no FindIT Network Probe.

- Restaurar configuração — Permite recarregar uma configuração salva anteriormente no dispositivo.

- Reiniciar — Reinicializa o dispositivo.

- Save Running Configuration — Para dispositivos que suportam configurações separadas de execução e inicialização, esta ação copia a configuração atual em execução para a configuração de inicialização. Isso garante todas as alterações de configuração mantidas quando o dispositivo for reinicializado.

Agora você deve ter visualizado com êxito sua rede e seus dispositivos através da exibição de topologia.

Exibição de inventário

A janela Inventário exibe uma lista completa dos dispositivos de rede e seus detalhes em uma exibição tabular. Além disso, também fornece botões de ação para executar tarefas de configuração e aplicar as atualizações de firmware mais recentes para um dispositivo.

Acessando a exibição de inventário

Etapa 1. Inicie o FindIT Network Probe e clique em Discovery no painel de navegação.

A página principal será aberta sob a guia Topologia por padrão.

Etapa 2. Clique na guia Inventário.

As informações completas sobre os dispositivos na rede, bem como os ícones de ação para qualquer tarefa de configuração do dispositivo, serão exibidos em forma de tabela.

Detalhes do inventário

Item

Descrição

Hostname

Exibe o nome do host do dispositivo.

Tipo

O tipo de dispositivo.

Modelo

Número do modelo ou SKU do dispositivo.

Versão

A versão atual do firmware do dispositivo.

SN

O número de série do dispositivo.

MAC

O endereço MAC (Media Access Control) do dispositivo. Esse endereço é um endereço padronizado da camada de enlace de dados necessário para um determinado tipo de interface de rede e é exclusivo de cada dispositivo.

IP

O endereço IP do dispositivo.

Ações

Permite executar qualquer uma das seguintes ações no dispositivo:

- Baixe o firmware mais recente

- Aplicar atualização de firmware a partir do local

- Fazer backup da configuração

- Restaurar configuração

- Reinicializar dispositivo

- Salvar configuração em execução

Agora você deve ter visualizado com êxito sua rede e seus dispositivos por meio da visualização Inventário.

Exibição do plano de piso

A exibição Planta baixa permite que você controle a localização física do seu equipamento de rede. Você pode carregar um plano para cada andar do prédio e posicionar cada um dos dispositivos de rede no plano. Isso ajuda a localizar facilmente os dispositivos se a manutenção for necessária. O Plano de Chão é semelhante em operação ao Mapa de Topologia, e os dispositivos colocados no Plano de Chão podem ser operados da mesma forma que os dispositivos no Mapa de Topologia.

Note: Para saber como criar e gerenciar as plantas baixas e os dispositivos na sua rede, clique aqui.

No exemplo abaixo, o ícone do dispositivo WAP150 é clicado e suas informações básicas correspondentes são exibidas ao lado dele.

Agora você deve ter visualizado com êxito sua rede e seus dispositivos através da exibição Plano de fábrica.