Objetivo

O Cisco FindIT Network Management fornece ferramentas que ajudam você a monitorar, gerenciar e configurar facilmente seus dispositivos de rede Cisco das séries 100 a 500, como switches, roteadores e pontos de acesso sem fio (WAPs) usando seu navegador da Web. Ele também notifica você sobre notificações de dispositivos e suporte da Cisco, como disponibilidade de novo firmware, status do dispositivo, atualizações de configurações de rede e quaisquer dispositivos conectados que não estejam mais na garantia ou cobertos por um contrato de suporte.

O FindIT Network Management é um aplicativo distribuído composto de dois componentes ou interfaces separados: um ou mais testes conhecidos como FindIT Network Probe e um único gerente chamado FindIT Network Manager.

Uma instância do FindIT Network Probe instalada em cada local na rede executa a descoberta de rede e se comunica diretamente com cada dispositivo da Cisco. Em uma única rede local, você pode optar por executar uma instância autônoma do FindIT Network Probe. No entanto, se sua rede tiver vários locais, você poderá instalar o FindIT Network Manager em um local conveniente e associar cada teste ao gerente. Na interface do gerente, você pode obter uma visão de alto nível do status de todos os sites da sua rede e se conectar à Sonda instalada em um site específico quando desejar exibir informações detalhadas desse site.

Este artigo fornece instruções sobre como instalar e configurar o FindIT Network Manager e o FindIT Network Probe usando uma máquina virtual VM (VM) VMware.

Note: Se preferir instalar e configurar o FindIT Network Manager e Probe em uma plataforma diferente, clique aqui para o Oracle VM VirtualBox Manager ou clique aqui para o Microsoft Hyper-V Manager.

Instalar o FindIT Network Manager no VMware

Para o FindIT Network Manager, uma imagem de VM no formato Open Virtual Appliance (OVA) pode ser implantada em produtos VMware.

Instale o FindIT Network Manager usando qualquer uma das máquinas virtuais disponíveis abaixo e configure sua implantação:

VMware Fusion

Cliente VMware vSphere

VMware Workstation Pro

Configurar o FindIT Network Manager implantado

Instale o FindIT Network Probe usando qualquer uma das máquinas virtuais disponíveis:

VMware Fusion

Cliente VMware vSphere

VMware Workstation Pro

Configurar a sonda de rede FindIT implantada

Instale o FindIT Network Manager usando o VMware Fusion

Siga estas etapas para implantar a imagem da VM OVA no VMware Fusion.

Etapa 1. Baixe a imagem da VM OVA do FindIT Network Manager do site Cisco Small Business.

Etapa 2. Inicie o aplicativo VMware Fusion em seu servidor ou computador.

Note: Neste exemplo, Mac OS X El Capitan é usado.

Etapa 3. Clique em Importar uma máquina virtual existente e, em seguida, clique em Continuar.

Note: Como alternativa, você pode clicar no botão Adicionar e depois clicar em Importar.

Etapa 4. Clique em Escolher arquivo.

Etapa 5. Clique na imagem OVA baixada na Etapa 1 e clique em Abrir.

Etapa 6. Clique em Continuar.

Passo 7. (Opcional) Insira um nome para o FindIT Network Manager.

Note: Neste exemplo, FindIT Network Manager.wmware é usado.

Etapa 8. Click Save.

Etapa 9. Revise o Resumo da máquina virtual e clique em Concluir.

Etapa 10. Quando a VM implantada for exibida, clique no botão Reproduzir.

Note: Quando o VMware concluir a implantação, o FindIT Network Manager será exibido na Virtual Machine Library (Biblioteca de máquinas virtuais) em VIRTUAL MACHINES (MÁQUINAS VIRTUAIS).

Etapa 11. Vá para a seção Configure o gerenciador de rede FindIT implantado para configurar o dispositivo implantado.

[Voltar ao início]

Instale o FindIT Network Manager usando o VMware vSphere Client

Siga estas etapas para implantar a imagem da VM OVA no VMware vSphere Client.

Importante: Antes de prosseguir com as etapas de instalação, verifique se você tem o seguinte:

- Credenciais do servidor vCenter ou ESXi:

- Nome ou endereço IP

–User Name

–Senha

- Armazenamento de dados pré-configurado no servidor

- Rede VM pré-configurada

Etapa 1. Baixe a imagem da VM OVA do FindIT Network Manager do site Cisco Small Business.

Etapa 2. Inicie o VMware vSphere Client em seu servidor ou computador.

Note: Neste exemplo, o sistema operacional Windows 2012 Server R2 é usado.

Etapa 3. Insira o nome do servidor vCenter ou ESXi ou o endereço IP no campo IP address / Name.

Note: Neste exemplo, o endereço IP do servidor ESXi 10.2.0.10 é usado.

Etapa 4. Insira o nome de usuário e a senha do servidor nos campos Nome de usuário e Senha.

Etapa 5. Clique em login.

Etapa 6. (Opcional) Se um armazenamento de dados não tiver sido criado no servidor, adicione um novo armazenamento na guia Configuração.

Passo 7. Clique em Arquivo > Implantar modelo OVF.

Etapa 8. Clique em Procurar.

Etapa 9. Clique na imagem OVA baixada na Etapa 1 e clique em Abrir.

Etapa 10. Clique em Avançar para continuar.

Etapa 11. Clique em Next.

Etapa 12. Digite um nome para o FindIT Network Manager no campo Name e clique em Next.

Note: Neste exemplo, o FindIT Network Manager é usado.

Etapa 13. Escolha um armazenamento de destino para a VM FindIT Network Manager e clique em Avançar.

Note: Neste exemplo, o Virtual Machine DataStore é escolhido.

Etapa 14. Clique em uma provisão de armazenamento e, em seguida, clique em Avançar.

As opções são:

- Thick Provision Lazy Zeroed — Esta opção cria um disco virtual em um formato compacto padrão.

- Thick Provision Eager Zeroed — Isso cria um tipo de disco virtual grosso que oferece suporte a recursos de clustering.

- Thin Provision — Você pode usar esse formato para salvar espaço de armazenamento.

Note: Neste exemplo, Thick Provision Lazy Zeroed é escolhido.

Etapa 15. Escolha uma rede e clique em Avançar.

Note: Neste exemplo, a Rede VM é usada.

Etapa 16. Revise as configurações definidas.

Etapa 17. (Opcional) Marque a caixa de seleção Ligar após a implantação para iniciar a VM após a implantação.

Etapa 18. Clique em Concluir para concluir a instalação.

Etapa 19. Quando a implantação tiver sido concluída, clique em Fechar.

Etapa 20. Clique na VM implantada e, em seguida, clique em Ligar na máquina virtual.

Note: Como alternativa, você pode clicar no botão Reproduzir para ligar a VM.

Etapa 21. (Opcional) Para acessar o console, clique com o botão direito do mouse em FindIT Network Manager VM e escolha Open Console.

Etapa 22. Vá para a seção Configure o gerenciador de rede FindIT implantado para configurar o dispositivo implantado.

[Voltar ao início]

Instale o FindIT Network Manager usando o VMware Workstation Pro

Siga estas etapas para implantar a imagem da VM OVA no VMware Workstation Pro.

Etapa 1. Baixe a imagem da VM OVA do FindIT Network Manager do site Cisco Small Business.

Etapa 2. Inicie o aplicativo VMware Workstation Pro em seu servidor ou computador.

Note: Neste exemplo, o sistema operacional Windows 8 é usado.

Etapa 3. Clique em Abrir uma máquina virtual na guia Início.

Etapa 4. Clique na imagem OVA baixada na Etapa 1 e clique em Abrir.

Etapa 5. (Opcional) Insira um nome para o FindIT Network Manager.

Note: Neste exemplo, o FindIT Network Manager é usado.

Etapa 6. Clique em Importar.

Note: Quando o VMware concluir a implantação, o FindIT Network Manager será exibido na Biblioteca em Meu computador.

Passo 7. No painel esquerdo, clique no dispositivo FindIT Network Manager implantado.

Etapa 8. Clique em Ligar nesta máquina virtual para acessar o console da VM.

Etapa 9. Vá para a seção Configure o gerenciador de rede FindIT implantado para configurar o dispositivo implantado.

[Voltar ao início]

Configurar o FindIT Network Manager implantado

Quando a implantação do FindIT Network Manager for concluída usando sua máquina virtual preferida, siga as etapas abaixo para configurar a VM.

Etapa 1. Acesse o console da VM FindIT Network Manager.

Etapa 2. Faça login no console usando o nome de usuário e a senha padrão: cisco/cisco.

Etapa 3. Quando for solicitado a alterar a senha da conta cisco, digite a senha atual.

Etapa 4. Digite e digite novamente a nova senha para a conta cisco.

O endereço IP DHCP e o endereço GUI de administração serão exibidos.

Note: Neste exemplo, o endereço IP do FindIT Network Manager é 192.168.1.101 e o endereço da GUI de administração é https://192.168.1.101.

Etapa 5. Digite o comando sudo config_vm para iniciar o assistente de configuração inicial.

Etapa 6. Digite a senha para sudo. A senha padrão é cisco. Se você a alterou, digite a nova senha.

Passo 7. Digite y para Sim ou n para Não no assistente de configuração para configurar o Nome de host, Rede, servidor NTP e Fuso horário.

Etapa 8. (Opcional) Se o DHCP for especificado ao configurar a rede, insira o comando ifconfig para verificar o endereço IP atribuído e lembre-se dele. Um IP estático também pode ser configurado.

Você deve ter concluído a instalação do FindIT Network Manager em sua VM.

Para saber como acessar e definir as configurações iniciais do FindIT Network Manager, clique aqui para obter instruções.

[Voltar ao início]

Instalar FindIT Network Probe

Instalar o FindIT Network Probe usando o VMware Fusion

Siga estas etapas para implantar a imagem da VM OVA no VMware Fusion.

Etapa 1. Baixe a imagem da VM FindIT Network Probe OVA do site Cisco Small Business.

Etapa 2. Inicie o aplicativo VMware Fusion em seu servidor ou computador.

Note: Neste exemplo, Mac OS X El Capitan é usado.

Etapa 3. Clique no botão Adicionar e clique em Importar.

Etapa 4. Clique em Escolher arquivo.

Etapa 5. Clique na imagem OVA baixada na Etapa 1 e clique em Abrir.

Etapa 6. Clique em Continuar.

Passo 7. (Opcional) Insira um nome para o FindIT Network Probe.

Note: Neste exemplo, o FindIT Network Probe.wmware é usado.

Etapa 8. Click Save.

Etapa 9. Revise o Resumo da máquina virtual e clique em Concluir. A VM implantada será iniciada automaticamente.

Note: Depois que a VMware concluir a implantação, o Probe de rede FindIT será exibido na Biblioteca de máquinas virtuais em MÁQUINAS VIRTUAIS.

Etapa 9. Prossiga para a seção Configurar a sonda de rede FindIT implantada para configurar o dispositivo implantado.

[Voltar ao início]

Instalar o FindIT Network Probe usando o VMware vSphere Client

Siga estas etapas para implantar a imagem da VM OVA no VMware vSphere Client.

Importante: Antes de prosseguir com as etapas de instalação, verifique se você tem o seguinte:

- Credenciais do servidor vCenter ou ESXi:

- Nome ou endereço IP

–User Name

–Senha

- Armazenamento de dados pré-configurado no servidor

- Rede VM pré-configurada

Etapa 1. Baixe a imagem da VM FindIT Network Probe OVA do site Cisco Small Business.

Etapa 2. Inicie o VMware vSphere Client em seu servidor ou computador.

Note: Neste exemplo, o sistema operacional Windows 2012 Server R2 é usado.

Etapa 3. Insira o nome do servidor vCenter ou ESXi ou o endereço IP no campo IP address / Name.

Note: Neste exemplo, o endereço IP do servidor ESXi 10.2.0.10 é usado.

Etapa 4. Insira o nome de usuário e a senha do servidor nos campos Nome de usuário e Senha.

Etapa 5. Clique em login.

Etapa 6. (Opcional) Se um armazenamento de dados não tiver sido criado no servidor, adicione um novo armazenamento na guia Configuração.

Passo 7. Clique em Arquivo > Implantar modelo OVF.

Etapa 8. Clique em Procurar.

Etapa 9. Clique na imagem OVA baixada na Etapa 1 e clique em Abrir.

Etapa 10. Clique em Avançar para continuar.

Etapa 11. Clique em Avançar novamente.

Etapa 12. Insira um nome para FindIT Network Probe no campo Name e clique em Next.

Note: Neste exemplo, o FindIT Network Probe é usado.

Etapa 13. Escolha um armazenamento de destino para a FindIT Network Probe VM e clique em Next.

Note: Neste exemplo, o Virtual Machine DataStore é escolhido.

Etapa 14. Clique em uma provisão de armazenamento e, em seguida, clique em Avançar.

As opções são:

- Thick Provision Lazy Zeroed — Esta opção cria um disco virtual em um formato compacto padrão.

- Thick Provision Eager Zeroed — Isso cria um tipo de disco virtual grosso que oferece suporte a recursos de clustering.

- Thin Provision — Você pode usar esse formato para salvar espaço de armazenamento.

Note: Neste exemplo, Thick Provision Lazy Zeroed é escolhido.

Etapa 15. Escolha uma rede e clique em Avançar.

Note: Neste exemplo, a Rede VM é escolhida.

Etapa 16. Revise as configurações definidas.

Etapa 17. (Opcional) Marque a caixa de seleção Ligar após a implantação para iniciar a VM após a implantação.

Etapa 18. Clique em Concluir para concluir a implantação.

Etapa 19. Quando a implantação tiver sido concluída, clique em Fechar.

Etapa 20. Clique na VM implantada e, em seguida, clique em Ligar na máquina virtual.

Note: Como alternativa, você pode clicar no botão Reproduzir para ligar a VM.

Etapa 21. (Opcional) Para acessar o console, clique com o botão direito do mouse em FindIT Network Probe VM e escolha Open Console.

Etapa 22. Prossiga para a seção Configurar a sonda de rede FindIT implantada para configurar o dispositivo implantado.

[Voltar ao início]

Instalar o FindIT Network Probe usando o VMware Workstation Pro

Siga estas etapas para implantar a imagem da VM OVA no VMware Workstation Pro.

Etapa 1. Baixe a imagem da VM FindIT Network Probe OVA do site Cisco Small Business.

Etapa 2. Inicie o aplicativo VMware Workstation Pro em seu servidor ou computador.

Note: Neste exemplo, o sistema operacional Windows 8 é usado.

Etapa 3. Clique em Abrir uma máquina virtual na guia Início.

Etapa 4. Clique na imagem OVA baixada na Etapa 1 e clique em Abrir.

Etapa 5. (Opcional) Insira um nome para o FindIT Network Probe.

Note: Neste exemplo, o FindIT Network Probe é usado.

Etapa 6. Clique em Importar.

Note: Depois que a VMware concluir a implantação, o Probe de rede FindIT será exibido na Biblioteca em Meu computador.

Passo 7. No painel esquerdo, clique para escolher o FindIT Network Probe appliance implantado.

Etapa 8. Clique em Ligar esta máquina virtual para acessar o console da VM.

Etapa 9. Prossiga para a seção Configurar a sonda de rede FindIT implantada para configurar o dispositivo implantado.

[Voltar ao início]

Configurar a sonda de rede FindIT implantada

Quando a implantação for concluída, siga as etapas abaixo para configurar a VM.

Etapa 1. Acesse o console do FindIT Network Probe VM.

Etapa 2. Faça login no console usando o nome de usuário e a senha padrão: cisco/cisco.

Você será solicitado a alterar a senha da conta cisco. O endereço IP DHCP e o endereço GUI de administração serão exibidos.

Note: Neste exemplo, o endereço IP do FindIT Network Probe é 192.168.1.102 e o endereço da GUI de administração é https://192.168.1.102.

Etapa 3. Digite e digite novamente a nova senha para a conta cisco.

Etapa 4. (Opcional) Insira o comando ifconfig para encontrar o endereço IP do FindIT Network Probe.

Agora você deve ter configurado o FindIT Network Probe na sua máquina.

[Voltar ao início]

Para saber como acessar e definir as configurações iniciais do FindIT Network Probe, clique aqui para obter instruções. Para saber como associar o FindIT Network Probe ao FindIT Network Manager, clique aqui para obter instruções.