Objetivo

Este artigo explica as etapas para atualizar o firmware no Cisco Business Dashboard (CBD).

Dispositivos aplicáveis | Versão do firmware

- Painel de negócios da Cisco |2.3.0

Atualizar firmware

Passo 1

Faça login na Interface de usuário da Web (UI) no Cisco Business Dashboard.

Passo 2

Quando houver uma atualização disponível, o painel exibirá uma nuvem verde com uma seta para baixo no cabeçalho. Clique no ícone verde de download.

Etapa 3

Clique para iniciar o download do painel.

Você deve sempre atualizar o painel antes da sonda. O CBD não pode ser executado se uma sonda estiver executando uma versão mais recente que o painel.

Passo 4

Você verá o progresso na atualização.

Etapa 5

Quando o download estiver concluído, faça login na IU da Web novamente.

Etapa 6

Verifique se o painel foi atualizado para a versão mais recente.

Etapa 7

Depois de confirmar que a atualização do painel foi concluída, você pode continuar atualizando os testadores. Selecione o ícone verde de download.

Passo 8

Clique para atualizar os testadores.

Se você estiver usando o Ubuntu, a versão Xenial, será conveniente migrar para a versão Focal seguindo as etapas deste artigo.

Conclusão

Agora, você atualizou com êxito seu Cisco Business Dashboard e sondas.