Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Problema

Troubleshoot

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve as etapas para solucionar um problema em que o blade não é detectado devido ao erro de estado de energia do servidor - MC.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha um conhecimento funcional destes tópicos:

- Cisco Unified Computing System (UCS)

- Interconexão de estrutura (FI) da Cisco

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- UCS B420-M3

- UCS B440-M3

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

- Atualização do firmware do blade, o servidor caiu após a reinicialização da política de tempo de atividade.

- Algum evento de energia no data center.

Acima pode ser o possível desencadeador do problema.

Problema

Essa mensagem de erro ocorre durante uma reinicialização ou durante a descoberta.

"Não é possível alterar o estado de energia do blade"

O UCSM relata esse alerta para um blade que não é ligado

O blade reinicializado como parte da atualização do firmware ou qualquer outra manutenção não consegue detectar/ativar com a mensagem abaixo no FSM:

"Não é possível alterar o estado de energia do servidor - Erro MC (-20): O controlador de gerenciamento não pode ou não processou a solicitação(sam:dme:ComputePhysicalTurnup:Execute)"

Os registros SEL mostram entradas de erro como abaixo:

CIMC | Alerta da plataforma POWER_ON_FAIL #0xde | Falha preditiva desafirmada | Desafirmado

CIMC | Alerta da plataforma POWER_ON_FAIL #0xde | Falha preditiva confirmada | Redigido

Troubleshoot

A partir da shell CLI do UCSM, conecte-se ao cimc do blade e verifique o status de energia do blade usando o comando power

- ssh FI-IP-ADDR

- connect cimc X

- alimentação

Failure Scenario # 1

OP:[ status ]

Power-State:              [ on ]

VDD-Power-Good:           [ inactive ]

Power-On-Fail:            [ active ]

Power-Ctrl-Lock:          [ unlocked ]

Power-System-Status:      [ Good ]

Front-Panel Power Button: [ Enabled ]

Front-Panel Reset Button: [ Enabled ]

OP-CCODE:[ Success ]

Failure Scenario #2

OP:[ status ]

Power-State:              [ off ]

VDD-Power-Good: [ inactive ]

Power-On-Fail:            [ inactive ]

Power-Ctrl-Lock: [ permanent lock ]  <<<----------------

Power-System-Status: [ Bad ]                <<<---------------

Front-Panel Power Button: [ Disabled ]

Front-Panel Reset Button: [ Disabled ]

OP-CCODE:[ Success ]

Resultado do cenário de trabalho #

[ help ]# power

OP:[ status ]

Power-State:              [ on ]

VDD-Power-Good:           [ active ]

Power-On-Fail:            [ inactive ]

Power-Ctrl-Lock:          [ unlocked ]

Power-System-Status:      [ Good ]

Front-Panel Power Button: [ Enabled ]

Front-Panel Reset Button: [ Enabled ]

OP-CCODE:[ Success ]

[ power ]#

Verifique o valor do sensor #

POWER_ON_FAIL    | disco -> | discreta     | 0x0200 | n      | n      | n      | n      | n      | n      | >> Não funcional

Número do sensor

POWER_ON_FAIL    | disco -> | discreta     | 0x0100 | n      | n      | n      | n      | n      | n      | >> Trabalhando

Execute o comando sensors e verifique os valores dos sensores de energia e voltagem. Compare a saída com o mesmo modelo do blade que está no estado ligado.

Se Reading or Status (Leitura ou Status), as colunas forem NA para determinados sensores, essa pode não ser a falha de hardware o tempo todo.

Logs snippet#

Sel.log#

CIMC | Alerta da plataforma POWER_ON_FAIL #0xde | Falha preditiva confirmada | Redigido

power-on-fail.hist dentro de tmp/techsupport_pidXXXX/CIMCX_TechSupport-nvram.tar.gz)

Se o acima não ajudar e como próxima etapa, colete o pacote de log UCSM e Chassis techsupport.

Isso ajuda a investigar o problema.

Com os sintomas mencionados anteriormente, tente estes passos para recuperar o problema.

Passo 1: Verifique se o status do FSM do blade está "Failed" com a descrição "state-MC Error(-20)".

Navegue até Equipment > Chassis X > Server Y > FSM

Passo 2: Anote o número de série do blade afetado e Desative o blade.

<<< IMP: Anote o número de série do blade de problema na guia Geral antes de desativá-lo. Ela será necessária posteriormente na Etapa 4 >>

Navegue até Equipment > Chassis X > Server Y > General > Server Maintenance > Decommission > Ok.

Etapa 3. FI-A/B#reset slot x/y

Por exemplo, #Chassis2-Server 1 é afetado.

FI-A# reiniciar slot 2/1

Aguarde de 30 a 40 segundos após executar o comando acima

Etapa 4: recompensar o blade que foi desativado.

Navegue até Equipamento > Descomissionado > Servidores > Procure o servidor que desativamos (Encontre o blade correto com o número de série anotado na Etapa 2 antes de descomissionar) > Marque a caixa de seleção Reconmissão em relação ao blade correto (Validar com número de série) > Salvar alterações.

Etapa 5: Resolva o slot, se observado.

Navegue até Equipment > Chassis X > Server Y.

Se você receber o pop-up "Resolver problema do slot" para o blade que você recomissionou, verifique seu número de série e clique em "aqui" para aceitar o servidor no slot.

A descoberta do blade deve começar agora.

Aguarde até que a descoberta do servidor seja concluída. Monitore o progresso na guia Server FSM (FSM do servidor).

Etapa 6. Se a etapa um a cinco não ajudar e o FSM falhar novamente, desative o blade e tente RECOLOCAR fisicamente.

Se ainda assim o servidor não conseguir descobrir o contato com o Cisco TAC se esse for um problema de hardware.

NOTE:  If you have B200 M4 blade and notice failure scenario #2 , please refer following bug and Contact TAC

CSCuv90289

B200 M4 fails to power on due to POWER_SYS_FLT

Informações Relacionadas

Procedimento para descobrir o chassi

Guia de gerenciamento de servidor UCSM