Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Unidade da bateria de backup do monitor (BBU)

Servidor UCS-B440

UCS-C Series

Exemplo com o C-210

Exemplo com o C-240

Substitua a unidade da bateria de backup (BBU)

UCS-B Series

UCS-C Series

C210

Substituir uma BBU LSI MegaRAID

C240

Introduction

Este documento descreve como monitorar e substituir a unidade de bateria de backup (BBU) nos servidores Unified Computing System (UCS) B e UCS C Series. A CLI do Cisco Integrated Management Controller (CIMC) e a CLI do Avago LSI são usadas neste documento.

Prerequisites

Para executar os comandos Avago LSI MegaCLI, primeiro você deve baixar e instalar o utilitário MegaCLI. Consulte o artigo Introduction to LSI's MegaCLI Utility para obter o link de download.

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Cisco UCS

- Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI)

- Controladores Avago LSI Redundant Array of Independent Disks (RAID)

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Unidade da bateria de backup do monitor (BBU)

Servidor UCS-B440

Aqui está um exemplo que usa o utilitário de comando MegaCLI para extrair informações de BBU:

[root@lnxdb-TAC-1 MegaCli]# ./MegaCli64 -AdpBbuCmd -a0

Aqui está o que você procura na saída do comando:

1. Estado da bateria:

- Falha: Precisa ser substituído.

- Desconhecido: O status do BBU é desconhecido, portanto é necessária uma inspeção física.

- Ausente: Também suspeite que não há BBU presente.

2. Esses dois valores devem estar acima de 675 mAh.

Abaixo de 675mAh deve ser substituído.

- Capacidade restante: 894 mAh

- Capacidade de cobrança total: 926 mAh

3. Tempo de carga da bateria reserva: 48 horas +

Note: Abaixo de 48 horas + desativado o modo de cache. No entanto, não é um BBU ruim.

UCS-C Series

As BBUs podem ser monitoradas com CIMC, utilitário MegaCLI e LSI Mega RAID Storage Manager (MSM).

Exemplo com o C-210

Aqui está a linha de comando do shell do CIMC, que mostra uma bateria com problemas:

ucs-c200-m2 /chassis/storageadapter # show bbu detail

Controller SLOT-7:

Battery Type: iBBU

Battery Present: true

Voltage: 4.023 V

Current: 0.000 A

Charge: 100%

Charging State: fully charged

Temperature: 34 degrees C

Voltage Low: false

Temperature High: false

Learn Cycle Requested: false

Learn Cycle Active: false

Learn Cycle Failed: false

Learn Cycle Timeout: false

I2C Errors Detected: false

Battery Replacement Required: true

Remaining Capacity Low: true

Aqui está a linha de comando MegaCLI:

bash$/opt/MegaRAID/MegaCli/MegaCli64 -AdpBbuCmd -a0 -NoLog

. . .

Battery Replacement required            : Yes

. . .

Relative State of Charge: 99 %

Absolute State of charge: 76 %

. . .

Date of Manufacture: 11/08, 2008

Design Capacity: 700 mAh

Design Voltage: 3700 mV

Specification Info: 33

Serial Number: 243

Pack Stat Configuration: 0x6cb0

Manufacture Name: LSI113000G

Device Name: 2970700

Device Chemistry: LION

Battery FRU: N/A

Exemplo com o C-240

Linha de comando do shell CIMC, que mostra uma boa bateria:

TAC-xx-sl2-56-bmc /chassis/storageadapter # show bbu detail

Controller SLOT-3:

BBU Type: TMM-C SuperCap

BBU Health: Good

BBU Status: Optimal

Learn Cycle Status: Successful

Charging Status: N/A

Learn Mode: Auto

Battery Present: true

Serial Number: 65535

Temperature: 29 degrees C

Temperature High: false

Retention Time: N/A

Relative State of Charge: N/A

Absolute State of Charge: N/A

Capacitance: 100 %

Manufacturer:

Date of Manufacture: 2013-12-31

Firmware Version: 25849-01

Design Voltage: 9.500 V

Voltage: 9.397 V

Current: 0.000 A

Design Capacity: 306 Joules

Full Capacity: N/A

Remaining Capacity: N/A

Pack Energy: 322 Joules

Expected Margin of Error: N/A

Completed Charge Cycles: N/A

Learn Cycle Requested: false

Next Learn Cycle: 2014-08-07 11:58

Learn Cycle Active: false

Learn Cycle Failed: false

Learn Cycle Timeout: false

I2c Errors Detected: false

Aqui está a linha de comando MegaCLI:

./MegaCli -AdpBbuCmd -GetBbuStatus -aAll

BBU status for Adapter: 0

BatteryType: SuperCaP

Voltage: 9509 mV

Current: 0 mA

Temperature: 28 C

Battery State: Optimal

BBU Firmware Status:

Charging Status              : None

Voltage                                 : OK

Temperature                             : OK

Learn Cycle Requested                   : No

Learn Cycle Active                      : No

Learn Cycle Status                      : OK

Learn Cycle Timeout                     : No

I2c Errors Detected                     : No

Battery Pack Missing                    : No

Battery Replacement required            : No

Remaining Capacity Low                  : No

Periodic Learn Required                 : No

Transparent Learn                       : No

No space to cache offload               : No

Pack is about to fail & should be replaced : No

Cache Offload premium feature required  : No

Module microcode update required        : No

BBU GasGauge Status: 0x644a

Pack energy             : 330 J

Capacitance             : 100

Remaining reserve space : 93

Exit Code: 0x00

Substitua a unidade da bateria de backup (BBU)

UCS-B Series

Esta seção é um trecho sobre como substituir o BBU em um B440. Consulte Instalando uma Unidade de Backup de Bateria RAID (BBU) para obter mais informações.

A BBU é uma unidade inteligente de backup de bateria que protege os dados do cache de gravação de disco durante uma perda de energia na controladora RAID por até 72 horas. A Cisco recomenda que você substitua o BBU uma vez por ano ou após 1.000 ciclos de recarga, o que ocorrer primeiro. Verifique se a substituição de BBU é necessária com o uso do comando show raid-battery detail na CLI.

Note: Para remover a chave de licença RAID, execute este procedimento em ordem inversa.

Para instalar uma BBU RAID, faça o seguinte:

1. Com o UCS Manager, faça um desligamento correto do servidor. Sem um desligamento correto, os dados podem ser perdidos permanentemente.

2. Remova a placa de cobertura, se houver, do compartimento de BBU à direita do servidor.

3. Deslize a unidade da BBU para dentro parcialmente e alinhe a alavanca ejetora.

Caution: Não há suporte para troca a quente da BBU. Execute um desligamento correto do servidor antes de substituir a BBU. Consulte a folha de especificações do servidor blade Cisco UCS B440 M2 para obter mais informações.

UCS-C Series

C210

Consulte o artigo Maintain the Server para obter informações sobre como substituir o BBU em um servidor C-210.

Note: O desligamento do servidor seguido de remoção de energia CA é necessário antes que a BBU seja trocada.

Substituir uma BBU LSI MegaRAID

Ao instalar uma placa LSI MegaRAID e a BBU opcional neste servidor, não instale a BBU na parte superior da placa, conforme descrito nas instruções LSI. Para evitar o superaquecimento da placa, você deve instalar a BBU em um suporte especial localizado na parte superior do compartimento da fonte de alimentação.

C240

Consulte Substituindo a unidade de backup de bateria RAID LSI ou o módulo de alimentação SuperCap para obter informações sobre como substituir a BBU/SuperCAP em um C240.

Nos servidores C240, baseados na placa LSI, um servidor pode ter uma BBU (baseada em Li ION) ou uma SuperCAP.

Há vários tipos de controladores RAID vendidos com C240. Se a controladora solicitada for UCS-RAID-9266CV ou UCS-RAID9271CV-8i, ela já tem SuperCAP. Se a controladora comprada foi UCS-RAID-9266, ela usa BBU. SuperCAP e BBU não são intercambiáveis.