Índice

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Diagrama de Rede

Convenções

Configurar

GUI de gerenciador UCS

Gerente CLI UCS

Verificar

Troubleshooting

Informações Relacionadas

Introdução

O console KVM é um vídeo sobre a representação IP das saídas de vídeo na lâmina. O acesso de console KVM às lâminas do server em Cisco UCS é conceptualmente similar a todo o acesso de console do padrão para indústria KVM à lâmina. Este exemplo de configuração descreve como alcançar o console KVM da opinião da lâmina através do gerente do sistema de Unified Computing (UCS). Adicionalmente, uma vez que a associação do perfil de servidor está completa, você pode alcançar o mesmo console KVM da opinião do perfil de servidor também. O serviço do console KVM é proporcionado pelo BMC da lâmina e pode ser alcançado através do endereço IP externo somente (isto é, um pool de endereços roteável externos).

A fim usar o console KVM para alcançar o server da lâmina, um pool dos endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT é atribuído como uma interface de gerenciamento nas lâminas do server. Estes endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT representam o acesso de console KVM. Note que estes endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT precisam de ser externamente roteável para o Acesso remoto aos server através do console KVM.

Este exemplo de configuração descreve como configurar o acesso de console KVM à lâmina no ambiente de Cisco UCS através destes métodos:

- GUI de gerenciador UCS

- Gerente CLI UCS

Pré-requisitos

Requisitos

Cisco recomenda que você:

- Tenha um conhecimento em funcionamento do software e do hardware da lâmina do server de Cisco UCS.

- Seja familiar com o aplicativo de gerenciamento UCS.

- Compreenda o impacto e as implicações dos comandos diferentes descritos neste documento.

- Seja familiar com os componentes e a topologia UCS. Refira o diagrama da rede para uma solução típica.

Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada no Cisco Unified Computing System.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

Diagrama de Rede

Uma topologia típica de Cisco UCS é similar a este diagrama da rede:

Convenções

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

GUI de gerenciador UCS

Termine estas etapas a fim usar o UCS GUI para configurar o acesso de console KVM ao server da lâmina:

1. No painel de navegação, clique a aba Admin.

2. Expanda serviços de comunicação, e escolha o pool do IP de gerenciamento (ext-Mgmt).

3. O clique cria o bloco de endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT.

4. Incorpore a informação apropriada a fim criar o bloco de endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT, e clique então a APROVAÇÃO.

Nota: Os endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT no bloco devem ser roteável fora.

Gerente CLI UCS

Termine estas etapas a fim usar o UCS CLI para configurar o acesso de console KVM ao server da lâmina:

1. Entre no modo do org.

2. Entre no IP-pool e então no modo de ext-Mgmt.

3. Incorpore o bloco do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do pool.

4. Comprometa a transação.

Potência-Um

Power-A#

Power-A#

Power-A#scope org

Power-A /org #scope ip-pool ext-mgmt

Power-A /org/ip-pool #scope pooled 10.193.35.200

Power-A /org/ip-pool/pooled #commit-buffer

Power-A /org/ip-pool/pooled #

Power-A /org/ip-pool/pooled #show detail

Pooled:

IP Address: 10.193.35.200

Subnet: 255.255.255.0

Def Gw: 10.193.35.1

Assigned: Yes

Assigned To: sys/chassis-1/blade-2/mgmt/ipv4-pooled-addr

Power-A /org/ip-pool/pooled #

Verificar

Termine estas etapas a fim verificar que acesso de console KVM esteve configurado corretamente:

1. No painel de navegação, clique a aba do equipamento.

2. Expanda todo o chassi em que a lâmina for instalada.

3. Expanda a aba dos server.

4. Selecione o server da lâmina.

5. Clique o tab geral, e clique então o console KVM.

O console KVM deve com sucesso conectar ao server da lâmina segundo as indicações desta imagem:

Troubleshooting

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems