Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Faça o download do pacote ISO do driver necessário

Etapas para instalar o RHEL 7.0 ou o CentOS 7.0

Verificar

Etapas para instalar o RHEL 6.5 ou o CentOS 6.5

Verificar

Verificação pós-instalação

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve como instalar o Redhat Enterprise Linux ( RHEL ) ou o CentOS Linux no servidor Cisco Unified Computing System (UCS) M-Series usando o armazenamento local.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Cisco UCS Manager versão 2.5 ou 3.1

- Perfis de armazenamento

- Sistemas Operacionais Linux (OS)

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no UCS M-Series.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

O servidor modular Cisco M-Series é um dos produtos da Cisco que representa o projeto de infraestrutura composta. Os servidores modulares não têm um armazenamento local, mas um armazenamento centralizado que pode ser compartilhado por todos os servidores. Para acessar o armazenamento compartilhado, o sistema operacional requer um novo driver Small Computer System Interface (SCSI) chamado de placa de interface de rede de armazenamento ( sNIC ) e deve ser adicionado durante a instalação para que o sistema operacional detecte os discos.

As próximas seções deste documento fornecem informações sobre como baixar o driver e instalá-lo durante a instalação do SO.

Faça o download do pacote ISO do driver necessário

A Matriz de interoperabilidade de hardware e software do UCS descreve as versões de driver necessárias para uma combinação específica de SO, dispositivo e firmware.Esses links para a Ferramenta Utilitário de matriz e os PDFs de matriz determinam a versão de driver necessária.

Ferramenta do utilitário Matriz de interoperabilidade de hardware e software do UCS

PDFs da matriz de interoperabilidade de hardware e software do UCS

Conclua estas etapas para baixar o pacote de drivers:

1. Em um navegador da Web, navegue até http://www.cisco.com.

2. Em Suporte, navegue para Downloads > Todos os downloads.

3. Clique em Servidores - Computação unificada.

4. Escolha o software de servidor modular UCS M-Series

5. Clique em Unified Computing System (UCS) Drivers.

6. Selecione o pacote que deseja baixar e clique em Baixar agora.

Etapas para instalar o RHEL 7.0 ou o CentOS 7.0

Supõe-se que o usuário tenha ligado o servidor e esteja configurado para inicializar a partir da imagem ISO de instalação do SO.

Etapa 1. Na primeira tela do assistente de instalação do SO, destaque a opção Install Redhat Enterprise Linux 7.0 e pressione a tecla Tab para visualizar/adicionar outros parâmetros de inicialização do instalador.  Adicione a palavra-chave dd no final e clique na tecla Enter como mostrado na imagem.

Etapa 2. O instalador o leva para identificar a origem do arquivo do disco do driver (dd), como mostrado na imagem. Nesta etapa, desmapeie a imagem de instalação do SO e mapeie o arquivo ISO do disco do driver sNIC.

Etapa 3. Pressione r para digitalizar novamente a mídia e selecione 1. Ele relaciona o arquivo RPM do driver sNIC incluído no ISO do disco do driver. Selecione 1 para incluir o driver e pressione c para carregá-lo, como mostrado na imagem.

Etapa 4. Depois que o driver for extraído para o espaço de memória, desmapeie o ISO do disco do driver e mapeie o arquivo ISO de instalação do SO. Pressione rpara digitalizá-lo novamente e pressione c para continuar com o assistente de instalação do SO, como mostrado na imagem.

Verificar

Depois que você prosseguir com o assistente de instalação do sistema operacional, os números de unidades lógicas (LUNs) criados no armazenamento compartilhado centralizado através da política de perfil de armazenamento serão detectados pelo sistema operacional com a ajuda do driver sNIC.

Etapas para instalar o RHEL 6.5 ou o CentOS 6.5

Etapa 1. Na tela de boas-vindas do assistente de instalação do SO, realce Install or Upgrade an existing system option e pressione a tecla Tab para visualizar/editar os parâmetros de inicialização. No final da linha, adicione a palavra-chave dd e clique na tecla Enter.

Etapa 2. O assistente de instalação do SO solicita o disco do driver. Clique em Yes, como mostrado na imagem.

Etapa 3. Como mostrado na imagem, selecione a opção sr0 como o local de origem do driver.

Etapa 4. Desmapeie o ISO de instalação do SO e mapeie o ISO do disco do driver sNIC para RHEL 6.5 . Depois de mapear o ISO do disco do driver, clique em OK, como mostrado na imagem.

Etapa 5. O SO extrai o driver sNIC e solicita o carregamento de drivers adicionais durante a instalação.Clique em Não, conforme mostrado na imagem e desmapeie o arquivo ISO do disco do driver. Mapeie a imagem ISO de instalação do SO e continue com a instalação do SO.

Verificar

Se o driver sNIC for carregado, o sistema operacional poderá detectar o LUN de armazenamento compartilhado conforme mostrado na imagem.

Verificação pós-instalação

Esses comandos do SO contam com os detalhes do driver da sNIC,

Para visualizar o módulo do driver sNIC no kernel

Linux #cat /sys/module/snic/version

0.0.1.22

Detalhes do módulo do driver sNIC:

Linux#  modinfo snic

filename:       /lib/modules/3.10.0-123.el7.x86_64/extra/snic/snic.ko

author:         Narsimhulu Musini <nmusini@cisco.com>, Sesidhar Baddela <sebaddel@cisco.com>

version:        0.0.1.22

description:    Cisco SCSI NIC Driver

license:        GPL v2

srcversion:     8B53EC0BA66CF57E0A0CEC8

alias:          pci:v00001137d00000046sv*sd*bc*sc*i*

depends:

vermagic:       3.10.0-123.el7.x86_64 SMP mod_unload modversions

parm:           snic_log_level:bitmask for snic logging levels (int)

parm:           snic_trace_max_pages:Total allocated memory pages for snic trace buffer (uint)

parm:           snic_max_qdepth:Queue depth to report for each LUN (uint)

Usando o utilitário snic_admin,

Linux # snic_admin

SNIC HBAs:

host0

SCSI States:

HBA       Device      Mode             State           Busy [ DrVer ]

host0     snic0       Initiator        running            0 [ 0.0.1.22 ]

host0 Targets

snic_das_tgt:0:0-2                       SNIC Target

snic_das_tgt:0:0-3                       SNIC Target

host0 LUNs:

Path       Device     Size   Vendor          Model                            State

0:0:0:0    sda       10 GB   Cisco           UCSME-MRAID12G       running

0:0:1:0    sdb       21 GB   Cisco           UCSME-MRAID12G       running

Informações Relacionadas

- Cisco UCS M-Series Modular Servers

- Guia de configuração do Cisco UCS Manager (UCSM)

- Vídeos - Cisco UCS Tech Talk Series

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems