Índice

Introdução

Dispositivos gerenciado UCSM

Interface da WEB do gerente UCS

Interface da linha de comando (CLI)

UCSM Visore

Dispositivos autônomo da série C

Intersight

Introdução

Este artigo fornece instruções dos administradores obtendo o modelo específico e a versão running dos discos físicos em um ambiente UCS. Cobre métodos diferentes para dispositivos gerenciado do gerente UCS (UCSM), dispositivos autônomo da série C, e dispositivos reivindicados em Intersight.

Dispositivos gerenciado UCSM

Para os dispositivos controlados por UCSM, os administradores podem determinar o firmware das movimentações usando alguns métodos diferentes.

Interface da WEB do gerente UCS

Navegue ao equipamento > ao gerenciamento de firmware > firmware instalado. Nesta relação, o identificador dos produtos da Cisco (PID) é indicado em vez do modelo do vendedor. Os outros métodos cobertos abaixo permitem filtrando no modelo do vendedor caso necessário.

Interface da linha de comando (CLI)

Os administradores podem igualmente usar o CLI para obter o modelo e as versões running. Por exemplo, os administradores que desejam identificar os dispositivos afetados por FN70545 usariam o comando abaixo.

UCS-Domain-B# show server inventory expand | egrep "(^Server|Local Disk [0-9]|Model: (LT0400MO|LT1600MO)|Device Version: [A-Z][0-9]{3})"

Server 1/1:

Local Disk 1:

Local Disk 2:

Model: LT0400MO

Device Version: C401

Server 1/2:

Local Disk 1:

Device Version: A005

Local Disk 2:

Device Version: A005

Server 1/3:

Local Disk 1:

Local Disk 2:

Device Version: A005

Server 1/4:

Server 1/5:

Server 1/6:

Server 1/7:

Local Disk 1:

Local Disk 2:

Local Disk 3:

Local Disk 4:

Server 1/8:

Server 1:

UCSM Visore

Os administradores podem usar UCSM Visore para perguntar através do ambiente inteiro. UCSM Visore pode ser alcançado apontando o navegador no [UCSM VIP] /visore.html de https://. Incorpore o storageLocalDisk para a classe ou o DN, o modelo para a propriedade e o modelo do dispositivo para Val1. Por exemplo, os administradores que desejam identificar os dispositivos afetados por FN70545 incorporariam LT0400MOAND LT1600MO.

Dispositivos autônomo da série C

Os administradores podem usar o controlador do gerenciamento integrado de Cisco (IMC) para ver movimentações instaladas. Para o controlador RAID as movimentações conectadas, navegam ao armazenamento > ao controlador RAID > informação da movimentação > dados físicos do inquérito.

Intersight

Adminstrators com os server reivindicados em Intersight que têm os fundamentos que licenciam o benefício da capacidade para ver detalhes do server dentro de Intersight. Os administradores podem ver o inventário indo aos server > (server seleto) > inventário > controlador seleto do armazenamento.

Os administradores que desejam verificar o modelo de hardware/versões para um consultivo de software ou um Field Notice proeminente podem relatórios formais do leverageIntersight se têm licenciar da vantagem. Isto mostrará dispositivos afetados todos em um lugar.