Contents

Introduction

Componentes Utilizados

Configurar

Procedimento

Introduction

Este documento descreve as etapas para atualizar um domínio individual do UCS Central.

Anteriormente, os usuários programavam atualizações de firmware de infraestrutura por grupo de domínio. O Cisco UCS Central 1.5 em diante mudou esse recurso. Agora, você agenda atualizações de firmware de infraestrutura para domínios específicos ou domínios atribuídos a um grupo de domínios, usando grupos de manutenção e marcadores.

Componentes Utilizados

UCS Central 2.0(1a)

UCS Manager 3.1(3a)

Todos os dispositivos usados são dispositivos de laboratório

Configurar

Você pode acionar atualizações de firmware de infraestrutura em um domínio, vários domínios ou domínios pertencentes a um grupo de domínios, com base na família de produtos. Por exemplo, você pode atualizar o firmware da infraestrutura em todos os sistemas Cisco UCS Mini e não atualizar nenhum dos servidores blade. Outro exemplo é que você pode atualizar todos os grupos de manutenção na costa oeste, mas nenhum na costa leste. Veja a seguir uma visão geral das etapas iniciais necessárias.

Procedimento

Clique no ícone de ferramentas do UCS Central para iniciar o Gerenciamento de firmware de infraestrutura. As etapas para a atualização do firmware estão listadas.

Etapa 1 Verifique se o domínio do UCS está registrado no UCS Central.

Consulte o Guia de introdução do Cisco UCS Central para obter mais informações.

Etapa 2 Durante o registro, certifique-se de que a resolução de políticas para infraestrutura e firmware do catálogo esteja definida como global.

Resolução de políticas do UCS Central

Resolução de políticas do UCS Manager

Etapa 3 Baixe a imagem de firmware de infraestrutura apropriada da Biblioteca de imagens.

Ele pode ser baixado manualmente usando a opção Importar pacote de firmware

A imagem pode ser baixada diretamente do Cisco.com, se as credenciais do usuário estiverem definidas na conta Cisco.com.

Etapa 4 Criar Tag de Grupo de Manutenção.

A etiqueta do grupo de manutenção pode ser aplicada por grupo de domínio

A etiqueta do grupo de manutenção pode ser aplicada por domínio. Vamos nos inscrever no domínio individualmente.

Você pode verificar se a etiqueta criada tem o tipo de etiqueta como grupo de manutenção em Gerenciamento de etiqueta.

Etapa 5 O domínio terá a marca recém-criada

Etapa 6 Iniciar o gerenciamento do firmware da infraestrutura a partir do ícone de ferramentas.

Gerenciamento de firmware de infraestrutura

Selecione a marca para o grupo Maintenance (Manutenção), a versão do firmware Infrastructure (Infraestrutura) e a versão do calalog.

Atualização do firmware da infraestrutura

Selecione se a atualização requer a confirmação do usuário no campo Confirmação do usuário necessária para instalar. Se estiver Habilitado, você deve confirmar manualmente a solicitação de atualização antes que o domínio seja atualizado. Neste caso, nós o definimos como habilitado.

Monitore os domínios afetados e aguarde até que a Confirmação pendente seja definida como 1.

Etapa 7 Em Ativações pendentes, você pode confirmar o status de confirmação pendente para iniciar a atualização.