Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Procedimento

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve como configurar a política de posicionamento e mapear vNIC/vHBA para o VCON.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nas seguintes versões de hardware:

- UCS Central 2.0(1a)

- Todos os dispositivos usados são dispositivos de laboratório

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Procedimento

Etapa 1. Como mostrado na imagem, na barra de ação, escolha Criar uma política de colocação de interface de host.

Etapa 2. Especifique a configuração necessária sob a política de posicionamento.

Pode ser um destes:

Linear ordenado - Os slots virtuais são atribuídos em ordem.

Rodízio - Os slots virtuais são atribuídos sequencialmente.

Todos - Todos os vNICs e vHBAs configurados podem ser atribuídos. Esse é o padrão.

Somente atribuído - vNICs e vHBAs devem ser explicitamente atribuídos.

Excluir dinâmico - vNICs dinâmicas e vHBAs não podem ser atribuídos.

Excluir não atribuído - vNICs e vHBAs não atribuídos não podem ser atribuídos.

Exclua usNIC - não é possível atribuir vNICs do usNIC.

Etapa 3. Para mapear a política configurada, em perfil de serviço/modelo de perfil de serviço, navegue para Editar opções > Políticas > Teste de posicionamento da interface do host2, como mostrado na imagem:

Etapa 4. Subsista perfil/modelo de perfil de serviço, clique no ícone Ferramentas e escolha Configurar Posicionamento de Interface, como mostrado na imagem:

Etapa 5. Configurar as opções necessárias

Escolha se a colocação manual da interface deve ser Ativada/Desativada.

Adicione o vNICS e configure a porta do host, se necessário.

Preferência, escolha a preferência de seleção de slot virtual para cada slot virtual.

Pode ser um destes:

Todos - Todos os vNICs e vHBAs configurados podem ser atribuídos. Esse é o padrão.

Somente atribuído - vNICs e vHBAs devem ser explicitamente atribuídos.

Excluir dinâmico - vNICs dinâmicas e vHBAs não podem ser atribuídos.

Excluir não atribuído - vNICs e vHBAs não atribuídos não podem ser atribuídos.

Exclua usNIC - não é possível atribuir vNICs do usNIC.

Etapa 6. Em PCI Order, clique nas setas para cima e para baixo para organizar o pedido.

Note: Se a opção Manual Interface Placement (Posicionamento manual da interface) estiver ativada, o pedido da PCI será somente leitura.

Informações Relacionadas

- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/GUI-User-Guides/Storage-Mgmt/2-0/b_CiscoUCSCentral_StorageManagementGuide-2-0/b_CiscoUCSCentral_StorageManagementGuide-2-0_chapter_0100.html

- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/GUI-User-Guides/Server-Mgmt/2-0/b_CiscoUCSCentral_ServerManagementGuide-2-0/b_CiscoUCSCentral_ServerManagementGuide-2-0_chapter_0100.html

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems