Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Configurar

Links importantes

Exemplo

Verificar

Troubleshoot

Introduction

Este documento descreve o procedimento para usar a ferramenta Intel BootUtil para configurar placas de rede Intel, como x710 em servidores Cisco UCS C240 M5 Series. O objetivo deste artigo é evitar o acesso físico e os requisitos da unidade USB inicializável para usar o Intel BootUtility a fim configurar os adaptadores.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- shell EFI no Cisco UCS Server

- Inicialização de rede UCS-C

Componentes Utilizados

As informações neste documento são documentadas com base nestas versões de hardware e software:

- Servidor UCS C240 M5

- Placa de rede Intel x710 DA2 e DA4

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Configurar

Links importantes

1. bootutil.txt

https://downloadmirror.intel.com/19186/eng/bootutil.txt

2. Atualize, ative ou desative o flash com o Utilitário Intel® Ethernet Flash Firmware, Guia:

https://www.intel.in/content/www/in/en/support/articles/000005790/software/manageability-products.html

3. Download disponível no momento:

https://downloadcenter.intel.com/download/19186?_ga=2.121336584.1073827514.1518177765-1043234715.1518177765

Etapa 1.

- Baixe o arquivo PREBOOT.exe do link 3.

- Instale o arquivo .exe em qualquer computador Windows ou extraia-o.

- Na pasta instalada, por exemplo, C:\Intel22.10\APPS.

- Copie a pasta BootUtil para a área de trabalho ou em qualquer lugar.

- No Cisco UCS KVM, navegue para Virtual Media > Create Image > Create Image from folder.

- Pasta de Origem: Selecione a pasta BootUtil copiada.

- O nome do novo arquivo de imagem será preenchido automaticamente com a extensão .img.

- Clique em Create Image conforme mostrado na imagem.

Etapa 2.

- Mapeie a imagem. Navegue até Virtual Media > Map Removable Disk (Mídia virtual > Mapear disco removível)...  como mostrado nas imagens.

- Inicialize o servidor em UEFI Shell, como mostrado na imagem.

- Execute map -r para atualizar os dispositivos montados para shell ou localizá-lo manualmente. (Talvez seja necessário reinicializar o host e inicializar na UEFI novamente.)

Etapa 3.

- Entre no sistema de arquivos e execute estas etapas:

shell > fs0:  or any fs<number>:

fs0:\> dir

- Isso deve mostrar a pasta BootUtil.

fs0:\> cd BootUtil

fs0:\BootUtil> EFIx64\BOOTUTIL64E.EFI

- Você pode listar a placa de rede e as portas. Você também pode ver muitas informações, revisar os links da Web 1 e 2 e como mostrado na imagem.

Agora, você pode configurar as portas da placa de rede de acordo com nosso requisito.

Exemplo

Esta seção está sujeita à disponibilidade de placas de rede no laboratório. Uma captura de tela é fornecida pela equipe de testes/QA, como mostrado na imagem.

O comando usado nesta captura de tela é para tornar a porta 1 na placa NIC habilitada para PXE:

fs6:\BootUtil\EFIx64\> bootutil64e.efi -nic=1 bootenable=pxe

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.