Contents

Introduction

Cenário 1. Integração do VIC 14XX com UCSM

Direct Connect para interconexão de estrutura UCS

Um único fio se conecta à interconexão de estrutura UCS

Cenário 2. VIC 14XX em modo autônomo

Configurar o modo de canal de porta via linha de comando CIMC

Cenário 3. VIC 14XX em modo autônomo em canal de porta - com LACP

Detalhes sobre o modo FEC (Forward Error Correction):

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve o procedimento disponível somente quando um adaptador de rede Cisco Unified Computing Systems (UCS) C-Series 14XX é usado.

Cenário 1. Integração do VIC 14XX com UCSM

Detalhes da implementação:

VIC 14xx tem 4 portas. Caso o canal de porta esteja ativado, a porta 1-2 deve ir para o mesmo switch/FI e a porta 3-4 pode ir para outro switch/FI.

A alteração do modo de canal de porta é suportada apenas no modo autônomo (no modo UCSM, o canal de porta precisa sempre ser ativado (padrão), portanto não há opção para alterar o modo.

Direct Connect para interconexão de estrutura UCS

Um único fio se conecta à interconexão de estrutura UCS

Cenário 2. VIC 14XX em modo autônomo

Detalhes da implementação:

A alteração do modo de canal de porta é suportada apenas no modo autônomo.

Desmarque ou marque a caixa de seleção realçada para DESABILITAR ou ATIVAR o modo de canal de porta no modo autônomo.

*Quando o PC está habilitado: no campo Uplink port, somente 2 interfaces ou Uplink serão apresentados para criar vNIC.

Po1 - com as portas físicas 1 e 2 são agrupadas

Po2 - com as portas físicas 3 e 4 são agrupadas

*Quando o PC está desabilitado: no campo da porta Uplink, 4 interfaces Ethernet (Eth 0,1,2,3) devem estar ativas para criar vNICs.

Note: Quando você altera a configuração do canal de porta, todos os vNICs e vHBAs criados anteriormente são excluídos e a configuração será restaurada para os padrões de fábrica.

Configurar o modo de canal de porta via linha de comando CIMC

C240# scope chassis

C240 /chassis # scope adapter 5

C240 /chassis/adapter # set portchannel disabled

C240 /chassis/adapter *# commit

Após o switch do modo portchannel, as configurações vNIC são perdidas e novas vNICs padrão são criadas.

Deseja continuar?[y|N]y

aviso: Alterar modo de canal de porta

- Todas as configurações de vnic são redefinidas para os padrões de fábrica.

- As novas configurações do adaptador VNIC entrarão em vigor na próxima redefinição do servidor.

- Faça a redefinição do servidor antes de fazer mais alguma configuração.

Cenário 3. VIC 14XX em modo autônomo em canal de porta - com LACP

Com o canal de porta padrão ativado, o canal de porta dependente do switch é possível a partir do SO no servidor com link único da VIC 1455/1457 para cada switch TOR em entroncamento multichassi (MCT). Exemplos de MCT são VPC da Cisco ou mLAG compatível com switches de terceiros

Cuidado - Com o link duplo para cada TOR e com o canal de porta padrão na VIC, o canal de porta dependente do switch não é possível a partir do SO no servidor. Nesse caso em cada TOR, canal de porta não lacp teria que ser criado e um VPC como MCT canal de porta que abrange vários switches TOR não é possível.

Outra importante separação:

O LACP não é suportado nos switches padrão no ESXi. O cliente precisa ter um Switch DVS para suportar LACP

https://kb.vmware.com/s/article/1001938

Detalhes sobre o modo FEC (Forward Error Correction):

O modo FEC só se aplica à velocidade do link de 25G. Nos adaptadores 14xx, o modo FEC definido no adaptador deve corresponder ao modo FEC do switch. Caso contrário, o link não será ativado.

O valor padrão é Automático

Server# scope chassis

Server /chassis # scope adapter 1

Server /chassis/adapter # scope ext-eth-if 1

Server /chassis/adapter/ext-eth-if # set admin-fec-mode cl74

Server /chassis/adapter/ext-eth-if* # commit

Changes to the network settings will be applied immediately.

You may lose connectivity to the Cisco IMC and may have to log in again.

Do you wish to continue? [y/N] y

Port 1:

MAC Address: 00:5D:73:1C:6C:58

Link State: LinkDown

Encapsulation Mode: CE

Admin Speed: Auto

Operating Speed: -

Link Training: N/A

Admin FEC Mode: cl74

Operating FEC Mode: Off

Connector Present: NO

Connector Supported: N/A

Connector Type: N/A

Connector Vendor: N/A

Connector Part Number: N/A

Connector Part Revision: N/A

Server /chassis/adapter/ext-eth-if #

Defeito conhecido: CSCvp97248     O modo Auto FEC nos adaptadores VIC 14xx deve ser alterado com base no transceptor inserido

Informações Relacionadas

- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c-series_integration/ucsm4-0/b_C-Series-Integration_UCSM4-0/b_C-Series-Integration_UCSM4-0_chapter_0110.html

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems