Contents

Introduction

Problema

Solução

Introduction

São descritas as etapas de recuperação para acesso ao CIMC sempre que uma RMA para uma placa-mãe é executada, resultando em

sem saída VGA dessa caixa afetada.  Se não houver acesso KVM (teclado, vídeo, mouse), não será possível acessar

conecte-se ao CIMC para realizar atividades operacionais de firmware.

Problema

A RMA é executada para a substituição da placa-mãe UCS C-Series.

A nova placa-mãe de RMA tem firmware mais baixo e, portanto, não suporta novas CPUs V4.

Sem o acesso ao KVM, o engenheiro não consegue acessar o CIMC para atualizar um nível mais alto versão do BIOS para suportar as CPUs V4.

Isso pode resultar em RMAs desnecessárias para CPUs mais antigas e/ou placas-mãe de substituição.

Solução

Se o BIOS não suportar as novas CPUs V4 instaladas, ele não passará no POST (Power On Self Test [teste automático quando religado]) e não terá saída VGA.

Sem o acesso KVM localmente, você não pode definir a nova placa-mãe CIMC IP para flash BIOS do KVM.

O padrão do endereço IP do CIMC é DHCP. O CIMC está acessível, mesmo que o servidor C-Series não conclua o POST.

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c/hw/C220M4/install/C220M4/install.html

Siga estas etapas para atribuir o CIMC IP via DHCP das configurações padrão de fábrica:

1. Conecte o LOM compartilhado (Porta 1) na parte traseira do servidor ao dispositivo que atua como um servidor DHCP.

2. Reinicie a série C.

3. Se você estiver obtendo um aluguel de DHCP de um dispositivo upstream, confirme com o administrador da rede o endereço IP atribuído ao host. Em seguida, navegue pelo endereço IP via HTTPS para configurar o CIMC ainda mais.

4. Como alternativa, podemos conectar um notebook Microsoft Windows para atuar como um servidor DHCP.  Escolha qualquer porta que esteja disponível na Lom compartilhada (LOM Port 1 ou Port 2), mas NÃO a porta CIMC "M" DEDICADA.(Etapas abaixo)

Configurar as definições IP no Windows:

No Windows 7, você define as configurações de rede da seguinte maneira.

Observe que outras versões do Windows terão maneiras diferentes de acessar as configurações de rede.

Vá para Painel de Controle > Central de Rede e Compartilhamento > Conexão Local > Propriedades > Versão do Protocolo Internet

Exemplos de configurações de rede correspondentes são mostrados abaixo:

Endereço IP 192.168.1.2

Máscara de sub-rede: 255.255.255.0

Atribuir endereço IP via DHCP usando TFTP32d/TFTP64d:

1. Download TFTP32d/TFTP64d

2. Defina as configurações do servidor DHCP para distribuir endereços IP na mesma sub-rede local da placa de rede do laptop.

1. Certifique-se de vincular o DHCP à placa de rede do laptop.

2. Quando o servidor é inicializado, você deve ver um endereço IP atribuído no registro DHCP. Você também pode verificar a tabela arp no notebook.

***CONFIRME SE O FIREWALL DO WINDOWS ESTÁ DESATIVADO OU ISSO NÃO FUNCIONARÁ***