Contents

Introduction

Prerequisites

Terminando instâncias de USRM/VRSM antes de desabilitar a verificação de consistência

Fazendo download do utilitário.

Comandos para RedHat/Linux

Instruções do ESXi

Instalação no VMware ESXi 5.x

Comandos para VMware Vsphere

Introduction

Este documento descreve as etapas para desabilitar a Verificação de consistência da controladora RAID (Redundant Array of Individual Disks) em controladoras RAID LSI que podem afetar negativamente alguns aplicativos com requisitos rigorosos de E/S (Input/Output).  Assim que esse grupo de aplicativos com requisitos de E/S exigentes for Universal Session and Resource Manager / Videoscape Session Resource Manager (USRM/VSRM).  Devido ao possível impacto de espera de E/S para esses aplicativos que pode ocorrer enquanto as verificações de consistência são executadas, é recomendável desativar as Verificações de consistência em todos os drives virtuais/volumes raid.  Veja CSCuw01134

Prerequisites

Servidores em rack Cisco Unified Computing System (UCS) M3 com controladores Raid modelo LSI 92XX.

A desativação da verificação de consistência exigirá uma janela de manutenção para o aplicativo USRM/VSRM.

Terminando instâncias de USRM/VRSM antes de desabilitar a verificação de consistência

Há até 8 instâncias de USRM/VSRM em um UCS C220.  Cada instância precisará ser encerrada antes de executar o procedimento para desativar a Verificação de consistência.  Quando o procedimento de verificação de consistência for concluído, cada instância precisará ser reiniciada manualmente.

Note: Os dois processos abaixo devem ser incluídos em um método de procedimento (MOP) de alto nível escrito para os requisitos/sistemas individuais do cliente.  Por exemplo: o MOP incluirá a coordenação do failover e failback do servidor para minimizar o impacto no cliente.  Cada cliente pode ter diferentes requisitos que são abordados no MOP.

Para encerrar o software USRM/VSRM, siga estas etapas.  Note: Essas etapas precisam ser concluídas para cada instância do USRM/VSRM.

1. Abra a interface do usuário da Web (UI) do USRM/VSRM em um navegador

2. Navegue até a página Redefinir

3. Defina ServerState como "Terminate" (Terminar) usando a caixa suspensa.

4. Clique no botão Confirmar alterações.

Resultado: O software USRM/VSRM será encerrado e não reiniciado.

Quando o processo para desabilitar a verificação de consistência for concluído, cada instância do USRM/VSRM precisará ser iniciada manualmente.  Siga estas etapas para cada instância de USRM/VSRM.

1. Abrir e SSH para o USRM/VSRM.

2. Navegue até o diretório apropriado

1. Para USRM: /opt/usrm

2. Para VSRM: /common/usrm

3. Execute o comando para iniciar o USRM/VSRM: ./usrm —<option (auto ou supervisor)> -d

1. Exemplo de modo supervisionado: ./usrm —supervisionado -d

2. Exemplo de modo automático: ./usrm —auto -d

Note: Há 2 traços antes da opção e 1 traço antes do parâmetro "d".

Resultado: o software USRM/VSRM iniciará e iniciará o processamento de solicitações.

Fazendo download do utilitário.

Baixe o utilitário StorCli http://docs.avagotech.com/docs/12351437

O arquivo zip StorCLI terá pastas com arquivos de instalação para diferentes plataformas do sistema operacional (SO).

Instalação no RedHat Linux

Extraia o arquivo storcli rpm da /StorCli_All_OS/Linux/pasta no arquivo zip e instale:

# rpm -ivh <StorCLI-x.xx-x.noarch.rpm>

Comandos para RedHat/Linux

Change to the folder where storcli64 executable file was installed to, typically /opt/MegaRAID/storcli/

#cd /opt/MegaRAID/storcli

Check to make sure no consistency checks are currently in progress

storcli]#./storcli64 /c0 /vall show cc

VD Operation Progress% Status

---------------------------------------

0 CC - Not in progress <<<<<<<<<<<

1 CC - Not in progress <<<<<<<<<<<

From the output above, if any of the VDs show anything other than ‘Not in progress’, then issue the command to stop any consistency checks running:

./storcli64 /c0/vall stop cc

Issue the command to disable consistency checks from being run in the future:

./storcli64 /c0 set cc=off

Confirm that consistency checks have been disabled:

./storcli64 /c0 show cc

Controller Properties :

=====================

-----------------------------------------------

Ctrl_Prop Value

-----------------------------------------------

CC Operation Mode Disabled <<<<<<<<<<<<<<<<

CC Execution Delay 0

CC Next Starttime 06/20/1999, 19:00:00

CC Current State Stopped

CC Number of iterations 0

CC Number of VD completed 0

CC Excluded VDs None

Confirm the CC Operation Mode line shows ‘Disabled’

Instruções do ESXi

Se as circunstâncias exigirem a desativação de verificações de consistência em ambientes Vmware ESXi, o processo de instalação do utilitário StorCLI será diferente, mas a sintaxe do comando storcli será a mesma.  O Shell Seguro (SSH) está desabilitado por padrão no vSphere. Você precisará habilitar o SSH antes de tentar abrir um terminal SSH com o host.

Instalação no VMware ESXi 5.x

Extraia/copie o arquivo vmware-esx-storcli-xxxxx.vib da pasta /StorCli_All_OS/Vmware-MN/ no arquivo zip.

Copie o arquivo vmware-esx-storcli-xxxxx.vib para o sistema de arquivos local do host ESXi, na pasta /tmp.

Agora, execute o comando esxcli para instalá-lo.

# software esxcli vib install -v "/tmp/vmware-esx-storcli-xxxxxx.vib" -no-sig-check

Comandos para VMware Vsphere

Change to the folder where the Storcli executable was installed to, typically /opt/lsi/storcli

#cd /opt/lsi/storcli

Please note the ESXi storcli executable is storcli

Check to make sure no consistency checks are currently in progress

storcli]#./storcli /c0 /vall show cc

VD Operation Progress% Status

---------------------------------------

0 CC - Not in progress <<<<<<<<<<<

1 CC - Not in progress <<<<<<<<<<<

From the output above, if any of the VDs show anything other than ‘Not in progress’, then issue the command to stop any consistency checks running:

./storcli /c0/vall stop cc

Issue the command to disable consistency checks from being run in the future:

./storcli /c0 set cc=off

Confirm that consistency checks have been disabled:

./storcli /c0 show cc

Controller Properties :

=====================

-----------------------------------------------

Ctrl_Prop Value

-----------------------------------------------

CC Operation Mode Disabled <<<<<<<<<<<<<<<<

CC Execution Delay 0

CC Next Starttime 06/20/1999, 19:00:00

CC Current State Stopped

CC Number of iterations 0

CC Number of VD completed 0

CC Excluded VDs None

Confirm the CC Operation Mode line shows ‘Disabled’