Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Configurar

Verificar

Troubleshoot

Introduction

Este documento descreve o procedimento para executar o LSI StorCli a partir do EFI Shell usando KVM (sem necessidade de unidade flash).

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Uso da shell EFI no Cisco UCS Server

- Usando a ferramenta StorCli e sua sintaxe de comando, consulte o guia de referência de comando abaixo.

https://docs.broadcom.com/docs/12352476

- A shell EFI deve ser ativada para inicializar.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Servidor UCS C Series com controlador RAID baseado em LSI PCIe.

- Driver/ferramenta de EFI do StorCli

Baixe a ferramenta Storcli: https://www.broadcom.com/support/download-search

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Configurar

Etapa 1. Faça o download do Storcli a partir dos softwares e ferramentas de gerenciamento (link), extraia a pasta e navegue pela pasta EFI. Obtenha o arquivo Storcli com a extensão .EFI, como mostrado na imagem:

Etapa 2. Crie uma nova pasta por qualquer nome, aqui ela é criada pelo nome EFI e storcli.efi é copiada nessa pasta.

Inicie o KVM do servidor e, conforme mostrado na imagem, vá para Virtual Media create image option.

Navegue até a pasta de origem no pop-up Criar imagem a partir da pasta. A pasta de origem selecionada aqui é a pasta EFI criada anteriormente, que contém o arquivo storcli.efi.

Além disso, navegue pelo caminho de destino do arquivo IMG. Como mostrado na imagem, clique em Concluir para criar o arquivo IMG.

Etapa 3. Procure o arquivo e monte-o como mídia removível e não marque a caixa Somente leitura. O motivo por trás disso é que você deve gravar os arquivos de log também no arquivo IMG.

Etapa 4. Inicialize o servidor no shell EFI integrado

Etapa 5. Depois de inicializado no Shell, use o comando map -r para atualizar os mapeamentos do sistema de arquivos (talvez não seja necessário se o dispositivo removível estiver conectado antes da inicialização do servidor).

shell> map -r

Insira um dos sistemas de arquivos fsx disponíveis, como fs0 ou fs1, e pressione Enter. O prompt muda para fsx>, onde x é o número do sistema de arquivos selecionado.

Shell> fs0:

fs0:\> dir

Etapa 6. Altere Diretório para alterar para a pasta EFI.

fs0:\> cd EFI

fs0:\EFI> ls

Você pode executar os comandos Storcli agora.

Pontos importantes a serem lembrados:

- Teclas PgUp e PgDn para rolar para cima e para baixo na shell EFI.

- page=n (n é o número de linhas que você deseja exibir na tela como saída, por exemplo, página=10)

- Use o comando normal append para gravar a saída em um arquivo (por padrão, se nenhum caminho completo for definido, os arquivos serão gravados no diretório de trabalho atual do fs montado).

- Saída direta para uso de arquivos >. Por exemplo storcli.efi /c0 show term log > term log.txt

- Acrescente a saída ao arquivo existente, use >>. Por exemplo, storcli.efi /c0 show term log >> term log.txt

Essas imagens mostram os exemplos de como salvar a saída em um arquivo na mesma pasta do storcli; Após a solução de problemas, você pode extrair/montar o arquivo EFI.IMG para coletar os registros.

Explore o arquivo IMG para obter os registros.

Poucos comandos importantes a serem executados durante a coleta de logs:

- storcli /c0 show all > adpinfo.txt

- storcli /c0 show events file > Events.txt

- storcli /c0 /eall show phyerrorCounters > Phy.txt

- storcli /c0 show termlog > Termlog.txt

- storcli /c0/eall/sall show all > PD.txt

- storcli /c0/vall show all > VD.txt

- storcli /c0/cv show all > BBU.txt

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.