Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Background

Problemas de descoberta

Falha na descoberta em 3% - Incompatibilidade de firmware

Solução

A detecção falha em 5% - incompatibilidade de firmware do controlador da placa

Solução

Detecção falha em 7% - Incompatibilidade de CPU

Solução

Introduction

Este documento descreve duas possíveis falhas de descoberta que podem ocorrer quando uma placa-mãe B460 M4 é substituída e suas respectivas soluções.

Prerequisites

Requirements

Este documento pressupõe o conhecimento do UCS B460 M4 e do UCS Manager (UCSM).

Componentes Utilizados

- Servidor blade B460 M4

- UCS Manager

- Firmware 2.2(3b)

Background

O servidor B460 M4 consiste em dois módulos de blade M4 escaláveis (B260 M4) e um conector de escalabilidade que conecta os dois módulos de blade e permite que eles funcionem como um único servidor. O módulo blade na parte inferior é o "Master" e o módulo blade na parte superior é o "Slave".

Problemas de descoberta

Falha na descoberta em 3% - Incompatibilidade de firmware

Nesse cenário de falha, a descoberta falha em 3% com incompatibilidade de versão de firmware Remote Invocation Description Aggregate blade CIMC. Ative a mesma versão de firmware no CIMC como mostrado na figura abaixo. Isso pode ocorrer devido à substituição da placa-mãe ou do módulo blade com um firmware diferente do servidor B460 M4 preexistente.

Note: O exemplo abaixo mostra uma incompatibilidade no firmware CIMC, mas o mesmo processo se aplica a firmware CIMC, BIOS e controlador de placa incompatíveis.

O status geral será Falha na descoberta, como mostrado na figura abaixo.

O firmware incompatível pode ser verificado na linha de comando (CLI), como mostrado abaixo. Na saída abaixo, o primeiro CIMC é o mestre e o segundo é o escravo.

UCS-A# show system firmware expand detail

Server 7:

CIMC:

Running-Vers: 2.2(3b)

Package-Vers:

Update-Status: Ready

Activate-Status:

Startup-Vers:

Backup-Vers: 2.2(3a)

Bootloader-Vers: 2.2(3b).33

CIMC:

Running-Vers: 2.2(3a)

Package-Vers:

Update-Status: Ready

Activate-Status:

Startup-Vers:

Backup-Vers: 2.2(3b)

Bootloader-Vers: 2.2(3a).33

CIMC:

Running-Vers: 2.2(3b)

Package-Vers: 2.2(3b)B

Update-Status: Ready

Activate-Status: Ready

Startup-Vers: 2.2(3b)

Backup-Vers: 2.2(3b)

Bootloader-Vers: 2.2(3b).33

Solução

Para se recuperar disso, siga as etapas abaixo.

1) Navegue até Equipment > Chassis > Chassis # > Servers > Server # > Installed Firmware tab.

2) Clique com o botão direito do mouse no componente que precisa ser atualizado (por exemplo, BIOS, CIMC Controller) e selecione Update Firmware (Atualizar firmware). Neste exemplo, o CIMC Controller será atualizado para 2.2(3b).

3) Marque a caixa de seleção correta do firmware, Force e clique em Apply.

Tip: Se não estiver claro qual versão precisa ser selecionada no menu suspenso, o administrador do servidor pode navegar para Equipment > Firmware Management > Packages, expanda ucs-k9-bundle-b-series.VERSION.B.bin e procure "ucs-EXM4". Haverá três componentes: bios (BIOS), brdprog (Board Controller) e cimc (CIMC Controller).

Tip: Como o firmware do controlador da placa não pode ser rebaixado, se a placa-mãe substituta for fornecida com uma versão de firmware do controlador da placa que não esteja presente em nenhum dos pacotes da série de lâminas presentes no domínio, o administrador da rede pode baixar um pacote da série de lâminas que contém a versão de firmware do controlador da placa necessária. Para verificar qual pacote da série blade contém o firmware necessário, consulte o documento Release Bundle Contents for Cisco UCS Manager.

4) Monitore a guia Installed Firmware (Firmware instalado) e aguarde até que as colunas Update Status (Status da atualização) e Ativate Status (Status da ativação) mudem para Ready (Pronto) e a coluna Backup Version (Versão de backup) muda para o firmware correto.

Dica: o administrador do servidor pode monitorar o status da atualização em Equipment > Chassis > Chassis # > Servers > Server # > guia Inventory > CIMC tab > Update Status

5) Clique com o botão direito do mouse nesse mesmo componente e selecione Ativar firmware. Novamente, marque a caixa de seleção correta do firmware, Force e clique em Apply.

6) A coluna Ativate Status na guia Installed Firmware (Firmware instalado) mudará de estado e, eventualmente, voltará para Ready (Pronto).

7) O Status geral na guia Geral será alterado para Inacessível enquanto o servidor estiver sendo reinicializado. Em seguida, ele deve mudar para a descoberta e passar pelo processo de descoberta.

A detecção falha em 5% - incompatibilidade de firmware do controlador da placa

Aviso: Nesse cenário de falha, a descoberta falha em 5% com a descrição da descrição do firmware do controlador da placa-mãe agregada incompatível. Ative a mesma versão do firmware em ambas as controladoras da placa como mostrado na figura abaixo. Isso pode ocorrer devido à substituição da placa-mãe ou do módulo blade com um firmware diferente do servidor B460 M4 preexistente.

O firmware incompatível pode ser verificado na linha de comando (CLI), como mostrado abaixo. Na saída abaixo, o primeiro controlador da placa é o mestre e o segundo é o escravo.

srini-2gfi-96-b-A /chassis/server # show firmware board controller detail

Server 2/7:

Board Controller:

Running-Vers: 2.0   <<<<

Package-Vers: 2.2(7.156)B

Activate-Status: Ready

Board Controller:  ( Master)

Running-Vers: 2.0   <<<<

Package-Vers:

Activate-Status:

Board Controller:  ( Slave)

Running-Vers: 1.0   <<<<

Package-Vers:

Activate-Status:

Solução

Para recuperar-se, siga as etapas abaixo

Passo 1

No painel Navegação, clique na guia Equipamento.

Passo 2

Na guia Equipment, clique no nó Equipment.

Etapa 3

No painel Trabalho, clique na guia Gerenciamento do firmware.

Passo 4

Na guia Installed Firmware (Firmware instalado), clique em Ativate Firmware (Ativar firmware).

A GUI do Cisco UCS Manager abre a caixa de diálogo Ativar firmware e verifica as versões do firmware para todos os endpoints no domínio do Cisco UCS. Essa etapa pode levar alguns minutos, dependendo do número de chassis e servidores

Etapa 5

Na lista suspensa Filtro na barra de menus da caixa de diálogo Ativar firmware, selecione Controlador de placa.

A GUI do Cisco UCS Manager exibe todos os servidores que têm controladores de placa na caixa de diálogo Ativar firmware.

Etapa 6

Para o controlador da placa, você deseja atualizar, selecione a versão máxima/maior na lista suspensa Versão de inicialização. (Nota: não são possíveis descidas; sempre selecione a versão mais alta para ativar)

Etapa 7

Click OK.

Passo 8

(Opcional)Você também pode usar a opção Force Board Controller Ativation para atualizar a versão do firmware ao atualizar CPUs com arquiteturas diferentes. Por exemplo, ao atualizar da Sandy Bridge para CPUs Ivy Bridge.

Detecção falha em 7% - Incompatibilidade de CPU

Nesse cenário de falha, a descoberta falha em 7% com a falha de configuração do hardware de pré-inicialização Remote Invocation Description - Examine os resultados do POST/diagnóstico como mostrado na figura abaixo.

O Status geral na guia Geral será Falha de computação.

Os resultados do POST podem ser verificados clicando em Exibir resultados da postagem em Ações na guia Geral. A figura abaixo mostra que o problema é devido a uma incompatibilidade de CPU.

Solução

Se o hardware corresponder entre os dois módulos blade, isso pode ser causado por informações em cache no servidor. Existe uma solicitação de aprimoramento (CSCuv27099) para limpar as informações em cache do UCS Manager (UCSM). O administrador do servidor também pode entrar em contato com o Cisco Technical Assistance Center (TAC) para obter uma solução alternativa.