Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Configurar

Etapa 1. Ativar Sol

Etapa 2. Mapeie o ISO do diagnóstico como o volume do vMedia mapeado do CIMC.

Etapa 3. Configure o pedido de inicialização e torne o Cisco CIMC-Mapped vDVD como dispositivo de inicialização.

Verificar

Introduction

Este documento descreve como executar a ferramenta de diagnóstico do Cisco Unified Computing System (UCS) no modo de linha de comando sem usar o Kernel Virtual Machine (KVM).

Ele aproveita o recurso SOL (Serial Over Lan) para se conectar com a ferramenta de diagnóstico.

Contribuído por Ravi Kumar e Saurabh Kalra, engenheiro do TAC da Cisco.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Ferramenta de diagnóstico compatível: A imagem da ferramenta de diagnóstico pode ser baixada do site Cisco Software Download para o modelo de servidor específico.

- O Shell Seguro (SSH) deve ser ativado no Cisco Integrated Management Controller (CIMC) e permitido na rede.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- UCS C240-M4

- Firmware do servidor: 4.0(2f)

- Ferramenta de diagnóstico UCS C Series versão 6.0(2a)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Configurar

Etapa 1. Ativar Sol

Serial over LAN (SoL) é um mecanismo que permite que a entrada e a saída da porta serial de um sistema gerenciado sejam redirecionadas através de uma sessão SSH sobre IP.

1. Faça login no CIMC e navegue até Compute > Remote Management > Serial over LAN.

2. Ative Serial over LAN.

GUI:

CLI:

Server# scope sol

Server /sol # set enabled yes

Server /sol *# set baud-rate 115200

Server /sol *# commit

Etapa 2. Mapeie o ISO do diagnóstico como o volume do vMedia mapeado do CIMC.

1. Navegue até Compute > Remote Management > Virtual Media.

2. Em Cisco-IMC mapeado vMedia, adicione um novo mapeamento.

3. Na janela pop-up Adicionar novo mapeamento, preencha os detalhes do para criar o mapeamento.

Observação: o tipo de montagem HTTP é usado. Há outras opções, como SMB e NFS.

GUI:

Verifique se o status do mapeamento mostra OK e o status do mapeamento é Mapeado. Isso significa que o CIMC mapeou o ISO e pode inicializar o servidor usando este ISO.

Etapa 3. Configure o pedido de inicialização e torne o Cisco CIMC-Mapped vDVD como dispositivo de inicialização.

1. Navegue até Computação > Bios > Configurar ordem de inicialização

2. Role para baixo até a parte inferior e clique em Configurar ordem de inicialização.

3. Uma janela pop-up na tela, navegue até a guia Avançado.

4. Em Adicionar dispositivo de inicialização, selecione Adicionar mídia virtual.

5. Outra janela pop-up para preencher as informações de Adicionar mídia virtual.

6. Digite o Nome desejado e, no menu suspenso Subtipo, selecione CIMC MAPPED DVD.

7. Mantenha a ordem como 1st Priority e salve as alterações.

GUI do CIMC:

Alternativamente: se não quiser alterar a ordem de inicialização, configure o pedido de inicialização única para o DVD mapeado do CIMC. Isso permite que o diag-ISO seja inicializado na próxima reinicialização, independentemente da ordem de inicialização configurada.

Agora, o SoL está ativado, o Diagnostics ISO é mapeado conforme o CIMC Mapped DVD e a ordem de inicialização é configurada, pronta para iniciar a sessão SSH para o CIMC IP e conectar o host para redirecionar a saída no SSH.

1. Desligue e ligue o servidor para inicializar a ferramenta de teste de diagnóstico; Como a ferramenta de diagnóstico é montada no CIMC mapeado vDVD e configurada como o primeiro dispositivo de inicialização (ou dispositivo de inicialização única), o teste de diagnóstico deve ser inicializado automaticamente

2. SSH para CIMC IP.

3. Execute o host de conexão para se conectar ao console serial do servidor via SSH (SOL).

4. Aguarde até que a saída seja redirecionada para a SOL (SSH Session, Sessão SSH); lembre-se de que talvez não veja nenhuma atividade na tela SSH enquanto o servidor está fazendo o POST do bios e a ferramenta de diagnóstico está sendo inicializada em segundo plano. Depois que a ferramenta de diagnóstico é inicializada, ela apresenta a tela Contrato de licença do usuário final (EULA) e é quando a saída começa a aparecer no SOL (sessão SSH). Levou de 3 a 5 minutos no laboratório para a ferramenta de diagnóstico ser inicializada.

5. Depois que o EULA (pressione a tecla ou pressione enter quando Accept estiver realçado) for aceito, ele recebe a linha de comando diag#. Os comandos disponíveis são mostrados nesta imagem.

Note: Verifique se a porta SSH usada na configuração SOL é permitida na rede.

Verificar

Diagnóstico do servidor rack UCS v6.0.2a

Clique com o botão esquerdo e direito na barra de rolagem para rolar para baixo e para cima respectivamente

Pressionar? a qualquer momento para ver uma lista de comandos/subcomandos disponíveis

diag#?

Cimc                         cimc tests

clear                          clear commands

comprehensive       comprehensive test suite

cpu                            cpu tests

gui                             enter GUI mode

memory                    memory tests

pci                              pci tests

quick                         quick test suite

reboot                       reboot the server

saveusb                   save logs to USB drive

server                       server information

show                        show information

smbios                    show smbios information

diag# show

analysis                show test analysis

cpu                         show /proc/cpuinfo

ecc                         show ecc info

ipmi                       show ipmi sensor info

log                         show test log

memory                show /proc/memory

performance       show processor perf ctr monitor info

sel                         show sel log

spd                       show dimm spd info

status                   show test status

temperature        show system temperature info

version                 blade diagnostics software version

Para verificar a versão da ferramenta DIag:

diag# show version

6.0.2a