Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Problema

Solução

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve um exemplo de configuração para restaurar a tabela de inicialização da Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) após a substituição da placa-mãe do Unified Computing System (UCS) ou a atualização do BIOS que leva a uma falha na inicialização do sistema operacional.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- BIOS do UCS

- Configuração de inicialização do UCS

- UEFI

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco Integrated Management Controller (CIMC) 4.x

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

A placa-mãe foi substituída ou o BIOS foi atualizado e, portanto, o sistema operacional (SO) não foi inicializado possivelmente e exibe uma mensagem de erro se o modo de inicialização anterior, o modo de inicialização herdado ou a inicialização UEFI foi alterado após a substituição ou o upgrade do bios.

A mensagem exibida pode ser "UEFI Interative Shell v2.0 ... Erro. Nenhum mapeamento encontrado".

Problema

Após a substituição da placa-mãe do UCS ou a atualização do BIOS, o SO não inicializa.

O motivo da falha na inicialização do SO instalado anteriormente é que a placa-mãe substituta pode ter um modo de inicialização UEFI diferente do da placa-mãe que foi substituída ou o upgrade do BIOS fez com que essa configuração fosse revertida ou alterada para o padrão.

Solução

Verifique se o modo de inicialização corresponde às configurações anteriores à substituição da placa-mãe ou ao upgrade do BIOS.

Para o CIMC 4.x:

Etapa 1. Conecte-se ao CIMC ip através do navegador.

Etapa 2. Selecione o botão Menu que tem três linhas horizontais.

Etapa 3. Selecione Compute.

Etapa 4. Selecione Configurar ordem de inicialização.

Etapa 5. Selecione UEFI ou Legacy no menu suspenso Configured Boot Mode para corresponder à configuração anterior.

Etapa 6. Selecione Salvar alterações.

Passo 7. Reinicialize o servidor para que as configurações do modo de inicialização sejam executadas.

Informações Relacionadas

- Guia de configuração GUI do Cisco UCS C-Series Integrated Management Controller, Capítulo da versão 4.0: Gerenciamento do servidor

- O host falha ao inicializar após a instalação do ESXi no modo UEFI

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems