Índice

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Configurar

Configuração do WSA

Configuração da amostra ASA

Configuração de switch da amostra (c3560)

Verificar

Troubleshooting

Introdução

Este original descreve como configurar a ferramenta de segurança da Web (WSA)/roteador de Cisco a fim apoiar o redirecionamento transparente do HTTP, do HTTPS, e do tráfego nativo FTP com protocolo web cache communication (WCCP).

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Ferramenta de segurança da Web de Cisco que executa a versão 6.0 ou mais recente de AsyncOS

- Proxy nativo FTP permitido em WSA

- Roteador WCCPv2 Cisco/interruptor ou Firewall compatível ASA

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

Configurar

Quando o tráfego nativo FTP é reorientado transparentemente ao WSA, o WSA recebe tipicamente o tráfego na porta 21 do padrão FTP. Daqui, o proxy nativo FTP no WSA deve escutar na porta 21 (à revelia o proxy nativo FTP é 8021). No GUI, escolha Serviços de segurança > proxy FTP para a verificação.

Configuração do WSA

1. Crie uma identidade para o tráfego FTP. No GUI, escolha o gerenciador de segurança > as identidades da Web e assegure-se de que a autenticação esteja desabilitada para esta identificação.

2. Crie uma política de acesso. No GUI, escolha o gerenciador de segurança > as políticas de acesso da Web, que provê a identidade em etapa 1.

3. Sob ajustes do proxy FTP, altere as portas passivas FTP para ser 11000-11006 a fim assegurar-se de que todas as portas cabidas em um único grupo de serviço.

4. Crie estes IDs do serviço WCCP:

Portas do serviço de nome

cache de web 0 80 (alternativamente, você pode usar o costume-Web-esconderijo 98 se você usa WSAs múltiplo)

60 21,11000,11001,11002,11003,11004,11005,11006 FTP-nativos

https-esconderijo 70 443

Estes exemplos reorientam três sub-redes internas quando contornearem o redirecionamento de WCCP para todos os destinos confidencialmente endereçados assim como um único host interno.

Configuração da amostra ASA

wccp web-cache redirect-list web-cache group-list group_acl

wccp 60 redirect-list ftp-native group-list group_acl

wccp 70 redirect-list https-cache group-list group_acl

wccp interface inside web-cache redirect in

wccp interface inside 60 redirect in

wccp interface inside 70 redirect in

access-list group_acl extended permit ip host 10.1.1.160 any

access-list ftp-native extended deny ip any 10.0.0.0 255.0.0.0

access-list ftp-native extended deny ip any 172.16.0.0 255.240.0.0

access-list ftp-native extended deny ip any 192.168.0.0 255.255.0.0

access-list ftp-native extended deny ip host 192.168.42.120 any

access-list ftp-native extended permit tcp 192.168.42.0 255.255.255.0 any eq ftp

access-list ftp-native extended permit tcp 192.168.42.0 255.255.255.0 any range 11000

11006

access-list ftp-native extended permit tcp 192.168.99.0 255.255.255.0 any eq ftp

access-list ftp-native extended permit tcp 192.168.99.0 255.255.255.0 any range 11000

11006

access-list ftp-native extended permit tcp 192.168.100.0 255.255.255.0 any eq ftp

access-list ftp-native extended permit tcp 192.168.100.0 255.255.255.0 any range 11000

11006

access-list https-cache extended deny ip any 10.0.0.0 255.0.0.0

access-list https-cache extended deny ip any 172.16.0.0 255.240.0.0

access-list https-cache extended deny ip any 192.168.0.0 255.255.0.0

access-list https-cache extended deny ip host 192.168.42.120 any

access-list https-cache extended permit tcp 192.168.42.0 255.255.255.0 any eq https

access-list https-cache extended permit tcp 192.168.99.0 255.255.255.0 any eq https

access-list https-cache extended permit tcp 192.168.100.0 255.255.255.0 any eq https

access-list web-cache extended deny ip any 10.0.0.0 255.0.0.0

access-list web-cache extended deny ip any 172.16.0.0 255.240.0.0

access-list web-cache extended deny ip any 192.168.0.0 255.255.0.0

access-list web-cache extended deny ip host 192.168.42.120 any

access-list web-cache extended permit tcp 192.168.42.0 255.255.255.0 any eq www

access-list web-cache extended permit tcp 192.168.99.0 255.255.255.0 any eq www

access-list web-cache extended permit tcp 192.168.100.0 255.255.255.0 any eq www

Configuração de switch da amostra (c3560)

Isto deve trabalhar na maioria de Roteadores demasiado.

ip wccp web-cache redirect-list web-cache group-list group_acl

ip wccp 60 redirect-list ftp-native group-list group_acl

ip wccp 70 redirect-list https-cache group-list group_acl

interface Vlan99

ip address 192.168.99.1 255.255.255.0

ip wccp web-cache redirect in

ip wccp 60 redirect in

ip wccp 70 redirect in

interface Vlan100

ip address 192.168.100.1 255.255.255.0

ip wccp web-cache redirect in

ip wccp 60 redirect in

ip wccp 70 redirect in

interface Vlan420

ip address 192.168.42.1 255.255.255.0

ip helper-address 192.168.100.20

ip wccp web-cache redirect in

ip wccp 60 redirect in

ip wccp 70 redirect in

ip access-list extended ftp-native

deny   ip any 10.0.0.0 0.255.255.255

deny   ip any 172.16.0.0 0.15.255.255

deny   ip any 192.168.0.0 0.0.255.255

deny   ip host 192.168.42.120 any

permit tcp 192.168.42.0 0.0.0.255 any eq ftp

permit tcp 192.168.42.0 0.0.0.255 any range 11000 11006

permit tcp 192.168.99.0 0.0.0.255 any eq ftp

permit tcp 192.168.99.0 0.0.0.255 any range 11000 11006

permit tcp 192.168.100.0 0.0.0.255 any eq ftp

permit tcp 192.168.100.0 0.0.0.255 any range 11000 11006

ip access-list extended https-cache

deny   ip any 10.0.0.0 0.255.255.255

deny   ip any 172.16.0.0 0.15.255.255

deny   ip any 192.168.0.0 0.0.255.255

deny   ip host 192.168.42.120 any

permit tcp 192.168.42.0 0.0.0.255 any eq 443

permit tcp 192.168.99.0 0.0.0.255 any eq 443

permit tcp 192.168.100.0 0.0.0.255 any eq 443

ip access-list extended web-cache

deny   ip any 10.0.0.0 0.255.255.255

deny   ip any 172.16.0.0 0.15.255.255

deny   ip any 192.168.0.0 0.0.255.255

deny   ip host 192.168.42.120 any

permit tcp 192.168.42.0 0.0.0.255 any eq www

permit tcp 192.168.99.0 0.0.0.255 any eq www

permit tcp 192.168.100.0 0.0.0.255 any eq www

ip access-list standard group_acl

permit 10.1.1.160

Note: Devido a uma limitação de tecnologia WCCP, um máximo de oito portas pode ser atribuído pelo ID de serviço WCCP.

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshooting

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.