Índice

Pergunta:

Ambiente: Ferramenta de segurança da Web de Cisco (WSA), todas as versões de AsyncOS

Firefox não está enviando credenciais de autenticação transparentemente. O internet explorer está trabalhando corretamente com autenticação transparente.

Nota: Este artigo da base de conhecimento provê o software que não é mantido nem é apoiado por Cisco. A informação é fornecida como uma cortesia para sua conveniência. Para a assistência adicional, contacte por favor o fornecedor de software.

Algumas versões de Firefox não confiam automaticamente todos os server para enviar credenciais transparentes a. As versões as mais novas parecem ter o problema.

Você precisará de adicionar manualmente o hostname transparente da reorientação da autenticação da ferramenta de segurança da Web nas URL confiadas em Firefox.  Este valor pode ser encontrado na interface GUI na rede --> página da autenticação.  Procure o ajuste

“A autenticação transparente reorienta o hostname”.

1. Abra Firefox e datilografe-o aproximadamente: configuração na barra de endereços (sem as citações).

2. No tipo de campo do filtro o seguinte network.automatic-ntlm-auth.trusted-uris.

3. Fazer duplo clique o nome da preferência por que nós apenas procuramos.

4. Incorpore a autenticação transparente reorientam o hostname.

Para a versão 10 de Firefox - 12 que são executado em Windows 7, igualmente precisam o seguinte de ser mudados a “falso”.

- network.auth.force-generic-ntlm = falso