Contents

Pergunta:

Pergunta:

Sintomas: quando tento acessar um site através do Cisco Web Security Appliance (WSA), o proxy exibe uma mensagem de erro que diz Proxy Unlicensed:

This Page Cannot Be Displayed

----------------------

Internet access is not available without proper licensing of the

security device.

Please contact your corporate network administrator and provide

the code shown below.

Note: To access the management interface of the security device,

enter the configured IP address with port 8080.

---------------------

Notification code: PROXY_UNLICENSED

As chaves de recurso não expiraram. Qual é o problema?

Ambiente: Cisco Web Security Appliance (WSA), todas as versões do AsyncOS

O EULA (contrato de licença de usuário final) não foi aceito, mas deveria ser.

Essa aceitação pode ser obtida de duas maneiras:

1. Executando o Assistente de configuração do sistema e passando pelo processo de configuração guiado: 'Administração do sistema' guia > 'Configuração do sistema' > 'Assistente de configuração do sistema'.

2. Vá para a guia 'Serviços de segurança' > 'Web Proxy' > 'Editar configurações'. Se o EULA aparecer, ele ainda não foi aceito, isso ainda precisa ser feito. Se clicar no botão Editar configurações, você poderá editar as opções de proxy, pois isso já foi aceito.