Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Configuração do concentrador Cisco VPN 5000

Configurar o Microsoft Windows 2000 IAS RADIUS Server

Verificar o resultado

Configurar o VPN Client

Registros do concentrador

Troubleshoot

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve os procedimentos usados para configurar um Cisco VPN 5000 Concentrator com autenticação externa em um Microsoft Windows 2000 Internet Authentication Server (IAS) com RADIUS.

Observação: o Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP) não funciona. Use somente o PAP (Password Authentication Protocol Protocolo de Autenticação de Senha). Consulte o bug da Cisco ID CSCdt96941 (somente clientes registrados) para obter mais detalhes.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações aqui são baseadas nesta versão de software:

- Software Cisco VPN 5000 Concentrator versão 6.0.16.0001

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Configuração do concentrador Cisco VPN 5000

VPN5001_4B9CBA80

VPN5001_4B9CBA80> show config

Enter Password:

Edited Configuration not Present, using Running

[ General ]

EthernetAddress          = 00:02:4b:9c:ba:80

DeviceType               = VPN 5001 Concentrator

ConfiguredOn             = Timeserver not configured

ConfiguredFrom           = Command Line, from Console

EnablePassword           =

Password                 =

[ IP Ethernet 0 ]

Mode                     = Routed

SubnetMask               = 255.255.255.0

IPAddress                = 172.18.124.223

[ IP Ethernet 1 ]

Mode                     = Off

[ IKE Policy ]

Protection               = MD5_DES_G1

[ VPN Group "rtp-group" ]

BindTo                   = "ethernet0"

Transform                = esp(md5,des)

LocalIPNet               = 10.1.1.0/24

MaxConnections           = 10

IPNet                    = 0.0.0.0/0

[ RADIUS ]

BindTo                   = "ethernet0"

ChallengeType            = PAP

PAPAuthSecret            = "pappassword"

PrimAddress              = "172.18.124.108"

Secret                   = "radiuspassword"

UseChap16                = Off

Authentication           = On

[ Logging ]

Level                    = 7

Enabled                  = On

Configuration size is 1065 out of 65500 bytes.

VPN5001_4B9CBA80#

Configurar o Microsoft Windows 2000 IAS RADIUS Server

Estas etapas o guiam por uma configuração simples do servidor Microsoft Windows 2000 IAS RADIUS.

1. Nas propriedades IAS do Microsoft Windows 2000, selecione Clients e crie um novo cliente.

Neste exemplo, uma entrada chamada VPN5000 é criada. O endereço IP do Cisco VPN 5000 Concentrator é 172.18.124.223. Na caixa suspensa Client-Vendor, selecione Cisco. O segredo compartilhado é o segredo na seção [ RADIUS ] da configuração do VPN Concentrator.

2. Nas propriedades da Política de acesso remoto, selecione Conceder permissão de acesso remoto na seção "Se um usuário corresponder às condições" e clique em Editar perfil.

3. Clique na guia Authentication (Autenticação) e verifique se Unencrypted Authentication (PAP, SPAP) está selecionado.

4. Selecione a guia Avançado, clique em Adicionar e selecione Específico do fornecedor.

5. Na caixa de diálogo Informações de atributo com vários valores para o atributo Específico do fornecedor, clique em Adicionar para ir para a caixa de diálogo Informações de atributo específicas do fornecedor. Selecione Inserir código do fornecedor e digite 255 na caixa adjacente. Em seguida, selecione Sim. Ele está em conformidade e clique em Configurar atributo.

6. Na caixa de diálogo Configurar VSA (compatível com RFC), insira 4 para o número de atributo atribuído pelo Fornecedor, digite String para o formato do Atributo e digite rtp-group (nome do grupo VPN no Cisco VPN 5000 Concentrator) para o valor do Atributo. Clique em OK e repita a etapa 5.

7. Na caixa de diálogo Configurar VSA (compatível com RFC), insira 4 para o número de atributo atribuído pelo fornecedor, digite String para o formato Attribute e digite cisco123 (o segredo compartilhado do cliente) para o valor Attribute. Click OK.

8. Você vê que o atributo Vendor-Specific contém dois valores (grupo e senha de VPN).

9. Em suas propriedades de usuário, clique na guia Discar e verifique se o acesso de controle por meio da Diretiva de acesso remoto está selecionado.

Verificar o resultado

Esta seção fornece informações que você pode usar para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

A Output Interpreter Tool (somente clientes registrados) oferece suporte a determinados comandos show, o que permite exibir uma análise da saída do comando show.

- show radius statistics —Exibe estatísticas de pacotes para comunicação entre o VPN Concentrator e o servidor RADIUS padrão identificado pela seção RADIUS.

- show radius config — Mostra as configurações atuais dos parâmetros RADIUS.

Esta é a saída do comando show radius statistics.

VPN5001_4B9CBA80>show radius statistics

RADIUS Stats

Accounting            Primary       Secondary

Requests                 0             na

Responses                0             na

Retransmissions          0             na

Bad Authenticators       0             na

Malformed Responses      0             na

Packets Dropped          0             na

Pending Requests         0             na

Timeouts                 0             na

Unknown Types            0             na

Authentication        Primary       Secondary

Requests                 3             na

Accepts                  3             na

Rejects                  0             na

Challenges               0             na

Retransmissions          0             na

Bad Authenticators       0             na

Malformed Responses      0             na

Packets Dropped          0             na

Pending Requests         0             na

Timeouts                 0             na

Unknown Types            0             na

VPN5001_4B9CBA80>

Esta é a saída do comando show radius config.

RADIUS           State    UDP  CHAP16

Authentication   On      1812  No

Accounting       Off     1813  n/a

Secret           'radiuspassword'

Server     IP address      Attempts  AcctSecret

Primary    172.18.124.108         5  n/a

Secondary  Off

Configurar o VPN Client

Este procedimento o orienta na configuração do VPN Client.

1. Na caixa de diálogo Cliente VPN, selecione a guia Configuração. Em seguida, na caixa de diálogo VPN Client-Prompt for Secret, digite o segredo compartilhado no VPN Server. O segredo compartilhado do VPN Client é o valor inserido para a senha VPN do atributo 5 no VPN Concentrator.

2. Depois de inserir o segredo compartilhado, você será solicitado a fornecer uma senha e um segredo de autenticação. A senha é sua senha RADIUS para esse usuário, e o segredo da autenticação é o segredo da autenticação PAP na seção [ RADIUS] do VPN Concentrator.

Registros do concentrador

Notice   4080.11 seconds New IKE connection: [172.18.124.108]:1195:omar

Debug    4080.15 seconds Sending RADIUS PAP challenge to omar at 172.18.124.108

Debug    4087.52 seconds Received RADIUS PAP response from omar at 172.18.124.108, contacting server

Notice   4088.8 seconds VPN 0:3 opened for omar from 172.18.124.108.

Debug    4088.8 seconds Client's local broadcast address = 172.18.124.255

Notice   4088.8 seconds User assigned IP address 10.1.1.1

Info     4094.49 seconds Command loop started from 10.1.1.1 on PTY2

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

Informações Relacionadas

- Anúncio do fim do ciclo de comercialização dos concentradores Cisco VPN 5000 Series

- Página de suporte do Cisco VPN 5000 Concentrator

- Página de suporte do Cisco VPN 5000 Client

- Página de suporte do IPSec

- Suporte Técnico - Cisco Systems