Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Configuração

Introduction

Este documento descreve o motivo pelo qual as amostras e os dispositivos não estão presentes no painel atual do ThreatGrid Appliance (TGA) e como configurar o TGA para isso.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Cisco ThreatGrid Appliance

- Cisco Firepower Management Center

- Dispositivos de segurança de e-mail e Web da Cisco

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Por padrão, o TGA coloca os usuários iniciais na organização inicial e coloca os dispositivos de integração em uma organização separada que começa com o VRT.  Os dispositivos podem ser movidos para a organização inicial para que mais amostras enviadas sejam exibidas no painel.

Note: Os exemplos enviados anteriormente não movem painéis e permanecem no local atual.

Configuração

Note: Em um cluster TGA, selecione qualquer nó para concluir o procedimento necessário. O procedimento só precisa ser concluído uma vez para que todos os nós reflitam o painel atualizado.

Etapa 1.  Faça login na Clean Interface (Interface limpa) do TGA usando as credenciais de Administrador.

Etapa 2.  Navegue até Administração > Gerenciar organização.

Etapa 3.  Várias organizações estão listadas; Organização inicial e pelo menos uma organização com VRT no nome (se não houver nenhum grupo de VRT, solucione problemas de conectividade entre o dispositivo de integração e o TGA).

Etapa 4.  Navegue até Administração > Gerenciar usuários.

Etapa 5.  Revise os usuários e observe a Organização da qual o Dispositivo/Usuário faz parte.

Etapa 6.  Repita o procedimento para cada dispositivo/usuário que precisa ser movido.

Etapa 1. Selecione cada dispositivo no grupo VRT e selecione Change Org no canto superior direito.

Etapa 2. Digite o nome da Organização anotada na Etapa 5.

Etapa 3.  Clique em Alterar.

Etapa 4. Navegue até Administration > Manage Users e confirme se o dispositivo foi movido. Todos os exemplos enviados futuros serão exibidos no painel do dispositivo/usuário.