Contents

Introduction

Prerequisites

Antes de Começar

Ferramentas e hardware necessários

Remova o módulo ou a tampa do slot

Insira um módulo ou uma tampa de slot

Introduction

Em vez da configuração normal de porta fixa da maioria dos dispositivos de segurança de alto nível, a modularidade dos dispositivos da série 8000 permite que você escolha e altere o número e o tipo de interfaces do dispositivo. Vários módulos de rede (NetMods) são inseridos nos dispositivos da série 8000 para personalizar a configuração da interface de acordo com seus requisitos de rede. Este documento descreve como inserir e remover um NetMod em um dispositivo FirePOWER série 8000.

Cuidado: se você instalar um NetMod em um slot incompatível no seu equipamento ou um NetMod for incompatível com o seu sistema, uma mensagem de erro ou aviso será exibida na interface da Web do Defense Center de gerenciamento quando você tentar configurar o NetMod.

Prerequisites

Antes de Começar

Antes de começar, prepare-se para inserir ou remover o módulo usando as seguintes diretrizes:

- Identificar todas as peças de dispositivo e módulo.

- Identifique os slots onde deseja instalar o NetMods.

- Identifique os slots corretos para os módulos de empilhamento.

- Confirme se as juntas de EMI estão no lugar.

- Desconecte todos os cabos de alimentação do dispositivo.

Aviso: não é possível fazer hot swap de módulos. Você deve desligar e desconectar ambos os cabos de alimentação do dispositivo antes de inserir ou remover módulos.

Cuidado: use práticas adequadas de descarga eletrostática (ESD), como usar pulseiras e usar uma superfície de trabalho ESD ao manusear os módulos. Armazene os módulos não usados em uma embalagem ou caixa ESD para evitar danos.

Ferramentas e hardware necessários

- Chave de fenda Torx T8

- Dispositivo FirePOWER série 8000

Remova o módulo ou a tampa do slot

Passo 1: Remova e reserve o parafuso Torx T8 da alavanca do módulo usando a chave de fenda Torx T8.

Passo 2: Puxe a alavanca para fora do módulo para liberar a trava.

Passo 3: Deslize o módulo para fora do slot.

Insira um módulo ou uma tampa de slot

Passo 1: Remova e reserve o parafuso Torx T8 da alavanca do módulo usando a chave de fenda Torx T8.

Passo 2: Puxe a alavanca para fora do módulo para abrir a trava.  A extremidade próxima da trava está visível.  A extremidade mais distante da trava está dentro do módulo.

Passo 3: Insira o módulo no slot até que a extremidade mais distante da trava esteja dentro do slot e a extremidade mais próxima da trava toque na parte externa do slot.

Passo 4: Empurre a alavanca em direção ao módulo para que a trava se encaixe e puxe o módulo para dentro do slot.

Passo 5: Pressione firmemente o orifício do parafuso para empurrar a alavanca totalmente contra o módulo para prender a trava.

Passo 6: Insira e aperte o parafuso Torx T8 reservado na alavanca.