Contents

Introduction

Prerequisites

Componentes Utilizados

Processo para remover conexões

1. Exclua uma conexão de nuvem do FireSIGHT Management Center

2. Cancele o registro de um FireSIGHT Management Center no FireAMP Cloud Console

Introduction

Um FireSIGHT Management Center permite que você receba registros de verificações, detecções de malware e quarentenas da nuvem da Cisco depois que ela for registrada com êxito na nuvem. Os registros são armazenados no banco de dados do FireSIGHT Management Center como eventos de malware. Este documento fornece instruções sobre como remover com êxito as conexões entre um FireSIGHT Management Center e uma nuvem da Cisco.

Caution: Para evitar qualquer problema de registro ou conectividade no futuro, você deve seguir as etapas fornecidas neste documento antes de recriar ou substituir um FireSIGHT Management Center.

Prerequisites

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestes produtos:

- FireSIGHT Management Center (também conhecido como Defense Center)

- Console de nuvem do FireAMP

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Processo para remover conexões

Para remover as conexões entre o FireSIGHT Management Center e o console FireAMP Cloud, siga as instruções abaixo:

1. Exclua uma conexão de nuvem do FireSIGHT Management Center

Passo 1:  Faça login na interface de usuário da Web do FireSIGHT Management Center com privilégios administrativos. Navegar para FireAMP > Gerenciamento do FireAMP.

Passo 2:  Quando a página for carregada, clique no ícone de exclusão disponível na coluna Ações.

Passo 3:  A caixa de diálogo Confirmar aparecerá. Clique em Sim para excluir a conexão com o FireAMP Console ou clique em Não para cancelar a exclusão.

2. Cancele o registro de um FireSIGHT Management Center no FireAMP Cloud Console

Note: Use esse processo caso o FireSIGHT Management Center seja substituído, mas a conexão não tenha sido excluída do Management Center.

Passo 1:  Faça login no FireAMP Console com seu nome de usuário e senha. Navegue até Contas > Aplicativos. Na página Applications, você verá todos os aplicativos autorizados a se comunicar com o FireAMP Cloud Console.

Etapa 2: Clique em Cancelar registro para o FireSIGHT Management Center que você deseja remover. Por exemplo, a captura de tela a seguir mostra um Defense Center 750 como um aplicativo.

Passo 3:  Clique em OK para continuar ou clique em Cancelar para interromper o processo de cancelamento de registro.

Tip: Após concluir o processo, se você tiver um problema, leia este documento para solucionar esse problema.