Contents

Descrição

Impacto para o cliente

Ação recomendada

Links úteis

Descrição

Após 31 de outubro de 2024, o Cisco Secure Endpoint migrará o mecanismo de assinatura de política de SHA-1 para SHA-256. Isso altera o algoritmo que os conectores de Ponto de Extremidade Seguro usam para verificar a autenticidade das configurações de política.

Impacto para o cliente

As seguintes versões dos conectores Secure Endpoint perderão a capacidade de atualizar a Política e executar o Gerenciamento de Portal após 31 de outubro de 2024:

- Versões do conector para Windows anteriores a 7.0.5 (lançado antes de outubro de 2019)

- Versões do conector Mac/Linux anteriores a 1.11.0 (lançado antes de julho de 2019)

Ação recomendada

Para continuar, as atualizações da Política de endpoint seguro e os conectores existentes do Gerenciamento de portal devem ser atualizados para versões mais recentes do que as afetadas antes de 31 de outubro de 2024. É recomendável atualizar para a versão mais recente disponível do Secure Endpoints.

Links úteis

Notas de versão do Cisco Secure Endpoint

Política de suporte de software de endpoint seguro

Compatibilidade de SO do Conector do Windows de Ponto de Extremidade Seguro

Compatibilidade de SO do Conector Mac de Ponto de Extremidade Seguro

Compatibilidade de SO do conector Linux de endpoint seguro