Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Informações de Apoio

Configuração

Configurando o SNMP

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento explica sobre a configuração do protocolo simples de gerenciamento de rede (SNMP) no sistema de controle de acesso seguro de Cisco (ACS) versão 5.x e posterior.

Prerequisites

Requirements

Certifique-se de atender a estes requisitos antes de tentar esta configuração:

- Cisco Secure ACS 5.3

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco Secure ACS 5.3

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Informações de Apoio

O Protocolo de Gerenciamento de Rede Simples (SNMP - Simple Network Management Protocol) é um protocolo da camada de aplicação que facilita a troca de informações de gerenciamento entre dispositivos de rede, como nós, roteadores e assim por diante. Como parte do conjunto de protocolos TCP/IP, o SNMP permite que os administradores gerenciem remotamente o desempenho da rede, encontrem e resolvam problemas de rede e planejem o crescimento da rede. Faz parte do conjunto de protocolos Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP).

Uma rede gerenciada por SNMP consiste em três componentes principais: dispositivos gerenciados, agentes e sistemas de gerenciamento de rede (NMSs).

- Um dispositivo gerenciado é um nó de rede que contém um agente SNMP e que reside em uma rede gerenciada. Os dispositivos gerenciados coletam e armazenam informações de gerenciamento e disponibilizam essas informações aos NMSs que usam SNMP. Os dispositivos gerenciados, às vezes chamados elementos de rede, podem ser roteadores e servidores de acesso, switches e bridges, hubs, hosts de computador ou impressoras.

- Um agente é um módulo de software de gerenciamento de rede que reside em um dispositivo gerenciado. Um agente tem conhecimento local das informações de gerenciamento e as converte em um formulário compatível com SNMP.

- Um NMS executa aplicativos que monitoram e controlam dispositivos gerenciados. Os NMSs fornecem a maior parte dos recursos de processamento e memória necessários para o gerenciamento de rede. Um ou mais NMSs devem existir em qualquer rede gerenciada.

Existem três versões do SNMP: SNMP versão 1 (SNMPv1), SNMP versão 2 (SNMPv2) e SNMPv3. Todas as três versões têm vários recursos em comum, mas o SNMPv3 oferece aprimoramentos para SNMPv1 e SNMPv2.

Configuração

Configurando o SNMP

O ACS 5.3 suporta o SNMP (Simple Network Management Protocol Protocolo de Gerenciamento de Rede Simples) para fornecer serviços de registro. O agente SNMP fornece suporte somente leitura para SNMP v1 e SNMP v2c. Os MIBs suportados incluem:

1. SNMPv2-MIB

2. RFC1213-MIB (MIB II)

3. IF-MIB

4. IP-MIB

5. .TCP-MIB

6. UDP-MIB

7. ENTITY-MIB

Conclua estes passos:

1. Escolha Monitoring Configuration > System Configuration > SNMP Settings e forneça a string Read Community. Clique em Submit.

2. Faça login na CLI do ACS usando SSH e execute estes comandos:

- snmp-server community word ro

- acs/admin(config)# snmp-server host 209.165.202.129 version 1 password

Informações Relacionadas

- Cisco Secure Access Control System

- Suporte SNMP

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems