Contents

Introduction

Background

Prerequisites

Componentes Utilizados

Observação

RACL de saída configurado nas principais e subinterfaces, enquanto o Netflow está ativado somente nas interfaces principais

Quando o RACL e o Netflow são configurados na interface principal e na subinterface

Resolução

Summary

Defeitos relacionados

Artigos relacionados

Introduction

Este documento explica como o TCAM é inesperadamente superutilizado, dependendo dos conjuntos de recursos habilitados em um switch Nexus 7000 Series.

Descrição do problema

Com as atualizações atômicas habilitadas, no caso de mais de um recurso como o RACL, o NetFlow é aplicado em diferentes interfaces, ele pode causar erro de uso excessivo do TCAM, embora o limite de 50% não tenha sido alcançado.

Exemplo: Não é possível aplicar vários recursos nas subinterfaces subsequentes, apesar da utilização ser 29,57, enquanto o limite superior é 50% (como as atualizações atômicas estão ativadas) e o erro abaixo é descartado.

ERRO: O módulo 1 retornou o status: O TCAM será usado em excesso, ative o encadeamento bancário e/ou desative a atualização atômica. Se o encadeamento bancário estiver ativado em outros módulos e esta for uma nova inserção de placa de linha, ative o encadeamento bancário antes de recarregar este módulo.

Além disso, após o recarregamento, todas as interfaces perdem a configuração e são atribuídas ao VDC 0 por esse motivo.

Background

As atualizações atômicas ativadas por padrão no Nexus 7000 permitem que apenas 50% de todo o TCAM seja utilizado. Os outros 50% são reservados para acomodar alterações de ACL de modo a fornecer atualizações de ACLs sem interrupções. Mais informações sobre isso estão disponíveis através dos links fornecidos na seção: Leitura Recomendada.

Prerequisites

Recomenda-se conhecer os seguintes tópicos:

Atualizações atômicas

TCAM no N7000

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no teste de laboratório realizado no chassi N7718 no módulo: N77-F312CK-26 executando na versão 8.3(2)

Todos os dispositivos usados neste documento iniciaram com uma configuração padrão e os recursos exibidos são RACL, NetFlow.

Observação

RACL de saída configurado nas principais e subinterfaces, enquanto o Netflow está ativado somente nas interfaces principais

Configuração inicial:

Interface Ethernet 11/2: Layer-3; RACL

Interface Ethernet 11/2.300-302: Layer-3; RACL

A utilização de TCAM com apenas RACL aplicada é:

N7718(config-if)# show system internal access-list resource utilization module 11 | in "Tcam 1, Bank 0" across all instances:

Tcam 1, Bank 0 1211 2885 29.57

Tcam 1, Bank 0 1211 2885 29.57

Tcam 1, Bank 0 1211 2885 29.57

Note: A utilização do espaço TCAM para o RACL de saída neste documento é presumida como 29,57%

Uma vez que o NetFlow é aplicado somente na interface principal, a utilização da interface dobra, embora a configuração do NetFlow nessa situação raramente ocupe 1% de espaço.

Interface Ethernet 11/2: Layer-3; RACL; NetFlow

Interface Ethernet 11/2.300-302: Layer-3; RACL

Aqui, a interface principal tem o NetFlow configurado, enquanto que a subinterface não tem nenhuma atualização do NetFlow( Atomic to be disabled to watch)

N7718(config-if)# show system internal access-list resource utilization module 11 | in "Tcam 1, Bank 0"

Tcam 1, Bank 0 2394 1702 58.45

Tcam 1, Bank 0 2394 1702 58.45

Tcam 1, Bank 0 2394 1702 58.45

Note: Caso as atualizações atômicas ainda estivessem habilitadas, esse comportamento duplicado não seria possível, pois o limite com atualizações atômicas é de apenas 50% e o seguinte erro seria visto:

ERRO: O módulo 1 retornou o status: O TCAM será usado em excesso, ative o encadeamento bancário e/ou desative a atualização atômica. Se o encadeamento bancário estiver ativado em outros módulos e esta for uma nova inserção de placa de linha, ative o encadeamento bancário antes de recarregar este módulo.

Explicação:

Neste caso, estão presentes dois conjuntos de políticas diferentes. Um destino tem RACL sozinho e outro destino tem RACL +NF. Portanto, dois conjuntos de entradas TCAM estão sendo alocados para os mesmos recursos, fazendo com que o comportamento duplicado que vemos como o consumo real seja apenas o comportamento 29,57.

O dispositivo consegue isso gerando dois rótulos separados para ambas as interfaces, conforme observado abaixo:

module-11# show system internal access-list interface e11/2 out statistics

INSTANCE 0x0

---------------

Tcam 1 resource usage:

----------------------

Label_b = 0x801 >>> LABEL is 0x801

module-11# show system internal access-list interface e11/2.300 out statistics

INSTANCE 0x0

---------------

Tcam 1 resource usage:

----------------------

Label_b = 0x802 >>> NEW LABEL 0x802 IS GENERATED

Quando o RACL e o Netflow são configurados na interface principal e na subinterface

Já apresente a configuração do caso 1:

Interface Ethernet 11/2: Layer-3; RACL; NetFlow

Interface Ethernet 11/2.300-302: Layer-3; RACL

Agora, aplique o NetFlow no restante das subinterfaces também:

Interface Ethernet 11/2: Layer-3; RACL; NetFlow

Interface Ethernet 11/2.300-302: Layer-3; RACL; NetFlow

Como todos os destinos agora têm RACL + Netflow configurado, o mesmo rótulo está sendo compartilhado por destino (um único conjunto de entradas TCAM sendo referenciado por todas as interfaces).

N7718(config-if)# show system internal access-list resource utilization module 11 | in "Tcam 1, Bank 0"

Tcam 1, Bank 0 1211 2885 29.57

Tcam 1, Bank 0 1211 2885 29.57

Tcam 1, Bank 0 1211 2885 29.57

module-11# show system internal access-list interface ethernet11/2 out statistics |in Label_b p 5 n 4

INSTANCE 0x0

Tcam 1 resource usage:

----------------------

Label_b = 0x802 >>> LABEL is 0x802

module-11# show system internal access-list interface ethernet11/2.300 out statistics |in Label_b p 5 n 4

INSTANCE 0x0

Tcam 1 resource usage:

----------------------

Label_b = 0x802 >>> SAME LABEL IS MAINTAINED

Note: Esse comportamento é estendido a interfaces físicas, subinterfaces também. Somente quando todos os destinos em questão tiverem o mesmo conjunto de configurações, a utilização do TCAM não será duplicada.

Observe que somente após a aplicação do Netflow em todas as interfaces que já têm RACL, a TCAM será reduzida para 29,57% original

1. Aplique RACL na interface "1": 29.57%

2. Aplicar RACL às interfaces subsequentes: 29.57%

3. Aplique a NF após o aplicativo RACL na interface "1": 58.45%

4. Aplicar NF nas interfaces subsequentes: 58.45%

5. Aplicar NF na última interface: 29.57%

Resolução

1. Desative as atualizações atômicas.

<OR>

2. Diminua o tamanho da ACL para manter o limite em <25%.

Summary

Com atualizações atômicas:

Uma vez que o Netflow é aplicado na primeira interface, a criação de uma instância TCAM separada é tentada porque a primeira interface agora tem a ACL, a NF configurada, mas a segunda interface tem apenas a RACL configurada.

No entanto, devido à ativação de atualizações atômicas, falha na criação de uma instância separada, pois isso aumentará a utilização para mais de 50. Consequentemente, o erro de TCAM sobre-usado é gerado.

Sem atualizações atômicas:

1. Ao aplicar ACL em todas as interfaces: Permanece em 29, já que não há outras características.

2. Aplique o NetFlow à primeira interface: O switch assume que essa é uma configuração separada de recursos/combinação de recursos (mantém um rótulo interno separado) e, portanto, cria uma instância separada no mesmo banco.

3. Quando o NetFlow é aplicado a todas as outras interfaces para as quais a ACL está configurada, a configuração/combinação de recursos é a mesma (o rótulo agora é a mesma para ambas as interfaces) e, portanto, ocorre o reembaralhamento

4. O TCAM agora é compartilhado para ambas as interfaces e a utilização cai para 29,57%.

Esse é um método de otimização quando combinações de recursos são usadas em interfaces diferentes.

Defeitos relacionados

CSCvs50014 A ACL e o Netflow na subinterface ocupam entradas TCAM duplas

Artigos relacionados

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus7000/sw/security/config/cisco_nexus7000_security_config_guide_8x/configuring_ip_acls.html

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/6_x/nx-os/security/configuration/guide/b_Cisco_Nexus_7000_NX-OS_Security_Configuration_Guide__Release_6-x/b_Cisco_Nexus_7000_NX-OS_Security_Configuration_Guide__Release_6-x_chapter_01110.html#con_1458580