Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Configurar

Topologia de rede

Configuração do servidor FlexVPN

Configuração do perfil do usuário Radius

Verificar

Interface de acesso virtual derivada

Sessões de criptografia

Troubleshoot

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece uma configuração de exemplo para um FlexVPN compatível com VPN Routing and Forwarding (VRF) em um cenário de acesso remoto. A configuração usa um roteador Cisco IOS® como o dispositivo de agregação de túnel com clientes AnyConnect de acesso remoto.

Prerequisites

Requirements

Neste exemplo de configuração, as conexões VPN são terminadas em um dispositivo Multiprotocol Label Switching (MPLS) Provider Edge (PE), no qual o ponto de terminação do túnel está em uma VPN MPLS (o VRF [FVRF] frontal). Depois que o tráfego criptografado é descriptografado, o tráfego de texto claro é encaminhado para outra VPN MPLS (o VRF interno [IVRF]).

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Roteador de Serviços de Agregação Cisco ASR 1000 Series com IOS-XE3.7.1 (15.2(4)S1) como o servidor FlexVPN

- Cisco AnyConnect Secure Mobility Client e Cisco AnyConnect VPN Client versão 3.1

- Servidor RADIUS do Microsoft Network Policy Server (NPS)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Nota: Use a Command Lookup Tool (somente clientes registrados) para obter mais informações sobre os comandos usados nesta seção.

Topologia de rede

Este documento utiliza a seguinte configuração de rede:

Configuração do servidor FlexVPN

Este é um exemplo de configuração de servidor FlexVPN:

hostname ASR1K

!

aaa new-model

!

!

aaa group server radius lab-AD

server-private 172.18.124.30 key Cisco123

!

aaa authentication login default local

aaa authentication login AC group lab-AD

aaa authorization network AC local

!

aaa session-id common

!

ip vrf fvrf

rd 2:2

route-target export 2:2

route-target import 2:2

!

ip vrf ivrf

rd 1:1

route-target export 1:1

route-target import 1:1

!

!

crypto pki trustpoint AC

enrollment mode ra

enrollment url http://lab-ca:80/certsrv/mscep/mscep.dll

fqdn asr1k.labdomain.cisco.com

subject-name cn=asr1k.labdomain.cisco.com

revocation-check crl

rsakeypair AC

!

!

crypto pki certificate chain AC

certificate 433D7311000100000259

certificate ca 52DD978E9680C1A24812470E79B8FB02

!

!

crypto ikev2 authorization policy default

pool flexvpn-pool

def-domain cisco.com

route set interface

!

crypto ikev2 authorization policy AC

pool AC

dns 10.7.7.129

netmask 255.255.255.0

banner ^CCC Welcome ^C

def-domain example.com

!

crypto ikev2 proposal AC

encryption aes-cbc-256

integrity sha1

group 5

!

crypto ikev2 policy AC

match fvrf fvrf

proposal AC

!

!

crypto ikev2 profile AC

match fvrf fvrf

match identity remote key-id cisco.com

identity local dn

authentication remote eap query-identity

authentication local rsa-sig

pki trustpoint AC

dpd 60 2 on-demand

aaa authentication eap AC

aaa authorization group eap list AC AC

virtual-template 40

!

!

crypto ipsec transform-set AC esp-aes 256 esp-sha-hmac

mode tunnel

!

crypto ipsec profile AC

set transform-set AC

set ikev2-profile AC

!

!

interface Loopback0

description BGP source interface

ip address 10.5.5.5 255.255.255.255

!

interface Loopback99

description VPN termination point in the FVRF

ip vrf forwarding fvrf

ip address 7.7.7.7 255.255.255.255

!

interface Loopback100

description loopback interface in the IVRF

ip vrf forwarding ivrf

ip address 6.6.6.6 255.255.255.255

!

interface GigabitEthernet0/0/1

description MPLS IP interface facing the MPLS core

ip address 20.11.11.2 255.255.255.0

negotiation auto

mpls ip

cdp enable

!

!

!

interface Virtual-Template40 type tunnel

no ip address

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel vrf fvrf

tunnel protection ipsec profile AC

!

router bgp 2

bgp log-neighbor-changes

redistribute connected

redistribute static

neighbor 10.2.2.2 remote-as 2

neighbor 10.2.2.2 update-source Loopback0

!

address-family vpnv4

neighbor 10.2.2.2 activate

neighbor 10.2.2.2 send-community extended

exit-address-family

!

address-family ipv4 vrf fvrf

redistribute connected

redistribute static

exit-address-family

!

address-family ipv4 vrf ivrf

redistribute connected

redistribute static

exit-address-family

!

ip local pool AC 192.168.1.100 192.168.1.150

Configuração do perfil do usuário Radius

A configuração principal usada para o perfil RADIUS são os dois pares AV (attribute-value, valor de atributo) VSA (Supplier-Specific Attribution, atributos específicos de fornecedor) da Cisco que colocam a interface de acesso virtual criada dinamicamente no IVRF e ativam o IP na interface de acesso virtual criada dinamicamente:

ip:interface-config=ip unnumbered loopback100

ip:interface-config=ip vrf forwarding ivrf

No Microsoft NPS, a configuração está nas configurações de Diretiva de Rede como mostrado neste exemplo:

Cuidado: o comando ip vrf forwarding deve aparecer antes do comando ip unnumbered. Se a interface de acesso virtual for clonada do modelo virtual e o comando ip vrf forwarding for aplicado, qualquer configuração IP será removida da interface de acesso virtual. Embora o túnel esteja estabelecido, a adjacência CEF para a interface ponto-a-ponto (P2P) está incompleta. Este é um exemplo do comando show adjacency com um resultado incompleto:

ASR1k#show adjacency virtual-access 1

Protocol Interface                 Address

IP       Virtual-Access1           point2point(6) (incomplete)

Se a adjacência de CEF estiver incompleta, todo o tráfego de saída VPN será descartado.

Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente. Verifique a interface de acesso virtual derivada e verifique as configurações de IVRF e FVRF.

Interface de acesso virtual derivada

Verifique se a interface de acesso virtual criada foi clonada corretamente na interface de modelo virtual e aplicou todos os atributos por usuário baixados do servidor RADIUS:

ASR1K#sh derived-config interface virtual-access 1

Building configuration...Derived configuration : 250 bytes

!

interface Virtual-Access1

ip vrf forwarding ivrf

ip unnumbered Loopback100

tunnel source 7.7.7.7

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 8.8.8.10

tunnel vrf fvrf

tunnel protection ipsec profile AC

no tunnel protection ipsec initiate

end

Sessões de criptografia

Verifique as configurações de IVRF e FVRF com essas saídas do plano de controle.

Este é um exemplo da saída do comando show crypto sessiond detail:

ASR1K#show crypto session detail

Crypto session current status

Code: C - IKE Configuration mode, D - Dead Peer Detection

K - Keepalives, N - NAT-traversal, T - cTCP encapsulation

X - IKE Extended Authentication, F - IKE Fragmentation

Interface: Virtual-Access1

Uptime: 00:23:19

Session status: UP-ACTIVE

Peer: 8.8.8.10 port 57966 fvrf: fvrf ivrf: ivrf

Phase1_id: cisco.com

Desc: (none)

IKEv2 SA: local 7.7.7.7/4500 remote 8.8.8.10/57966 Active

Capabilities:(none) connid:1 lifetime:23:36:41

IPSEC FLOW: permit ip 0.0.0.0/0.0.0.0 host 192.168.1.103

Active SAs: 2, origin: crypto map

Inbound:  #pkts dec'ed 95 drop 0 life (KB/Sec) 4607990/2200

Outbound: #pkts enc'ed 44 drop 0 life (KB/Sec) 4607997/2200

Este é um exemplo da saída do comando show crypto IKEv2 session detail:

ASR1K#show crypto ikev2 sess detail

IPv4 Crypto IKEv2 Session

Session-id:4, Status:UP-ACTIVE, IKE count:1, CHILD count:1

Tunnel-id Local                 Remote                fvrf/ivrf            Status

1         7.7.7.7/4500          8.8.8.10/57966        fvrf/ivrf            READY

Encr: AES-CBC, keysize: 256, Hash: SHA96, DH Grp:5, Auth sign: RSA, Auth verify: EAP

Life/Active Time: 86400/1298 sec

CE id: 1004, Session-id: 4

Status Description: Negotiation done

Local spi: EE87373C2C2643CA       Remote spi: F80C8A4CB4143091

Local id: cn=asr1k.labdomain.cisco.com,hostname=asr1k.labdomain.cisco.com

Remote id: cisco.com

Remote EAP id: user1

Local req msg id:  1              Remote req msg id:  43

Local next msg id: 1              Remote next msg id: 43

Local req queued:  1              Remote req queued:  43

Local window:      5              Remote window:      1

DPD configured for 60 seconds, retry 2

NAT-T is detected  outside

Cisco Trust Security SGT is disabled

Assigned host addr: 192.168.1.103

Initiator of SA : No

Child sa: local selector  0.0.0.0/0 - 255.255.255.255/65535

remote selector 192.168.1.103/0 - 192.168.1.103/65535

ESP spi in/out: 0x88F2A69E/0x19FD0823

AH spi in/out: 0x0/0x0

CPI in/out: 0x0/0x0

Encr: AES-CBC, keysize: 256, esp_hmac: SHA96

ah_hmac: None, comp: IPCOMP_NONE, mode tunnel

IPv6 Crypto IKEv2 Session

ASR1K#

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems