Contents

Introduction

Prerequisites

Componentes Utilizados

Diagrama de Rede

Configuração

Exemplo de EIGRP

Exemplo de OSPF

Exemplo de BGP

Verificação

EIGRP

OSPF

BGP

Troubleshooting

Introduction

Os protocolos de roteamento enviam mensagens hello e keepalives para trocar informações de roteamento e garantir que os vizinhos ainda estejam acessíveis. Sob carga pesada, um dispositivo Cisco Firepower pode retardar uma mensagem de keepalive (sem descartá-la) por tempo suficiente para que um roteador declare seu vizinho inativo. O documento fornece as etapas para criar uma regra de Confiança para excluir keepalives e tráfego de plano de controle de um protocolo de roteamento. Ele permite que os dispositivos ou serviços Firepower comutem pacotes da interface de entrada para a interface de saída, sem o atraso da inspeção.

Prerequisites

Componentes Utilizados

As alterações da política de controle de acesso neste documento usam as seguintes plataformas de hardware:

- FireSIGHT Management Center (FMC)

- Dispositivo Firepower: Série 7000, modelos 8000

Note: As informações neste documento foram criadas a partir dos dispositivos em um ambiente de laboratório específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Diagrama de Rede

- Os roteadores A e B são adjacentes à camada 2 e não conhecem o dispositivo Firepower em linha (rotulado como ips).

- Roteador A - 10.0.0.1/24

- Roteador B - 10.0.0.2/24

- Para cada Interior Gateway Protocol testado (EIGRP e OSPF), o protocolo de roteamento foi ativado na rede 10.0.0.0/24.

- Ao testar o BGP, o e-BGP foi usado e as interfaces físicas diretamente conectadas foram utilizadas como a fonte de atualização para os peerings.

Configuração

Exemplo de EIGRP

No roteador

Router A:

router eigrp 1

network 10.0.0.0 0.0.0.255

Router B:

router eigrp 1

network 10.0.0.0 0.0.0.255

No FireSIGHT Management Center

1. Selecione a Política de controle de acesso aplicada ao Firepower appliance.

2. Crie uma regra de Controle de Acesso com uma ação de Confiança.

3. Na guia Portas, selecione EIGRP no protocolo 88.

4. Clique em Adicionar para adicionar a porta à porta de destino.

5. Salve a regra de controle de acesso.

Exemplo de OSPF

No roteador

Router A:

router ospf 1

network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0

Router B:

router ospf 1

network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0

No FireSIGHT Management Center

1. Selecione a Política de controle de acesso aplicada ao Firepower appliance.

2. Crie uma regra de Controle de Acesso com uma ação de Confiança.

3. Na guia Portas, selecione OSPF no protocolo 89.

4. Clique em Adicionar para adicionar a porta à porta de destino.

5. Salve a regra de controle de acesso.

Exemplo de BGP

No roteador

Router A:

router bgp 65001

neighbor 10.0.0.2 remote-as 65002

Router B:

router bgp 65002

neighbor 10.0.0.1 remote-as 65001

No FireSIGHT Management Center

Note: Você deve criar duas entradas de controle de acesso, já que a porta 179 pode ser a porta de origem ou de destino dependendo de qual TCP SYN do alto-falante BGP estabelece a sessão primeiro.

Regra 1:

1. Selecione a Política de controle de acesso aplicada ao Firepower appliance.

2. Crie uma regra de Controle de Acesso com uma ação de Confiança.

3. Na guia Portas, selecione TCP(6) e insira a porta 179.

4. Clique em Adicionar para adicionar a porta à porta de origem.

5. Salve a regra de controle de acesso.

Regra 2:

1. Selecione a Política de controle de acesso aplicada ao Firepower appliance.

2. Crie uma regra de Controle de Acesso com uma ação de Confiança.

3. Na guia Portas, selecione TCP(6) e insira a porta 179.

4. Clique em Adicionar para adicionar a porta à porta de destino.

5. Salvar a regra de controle de acesso

Verificação

Para verificar se uma regra Trust está funcionando conforme esperado, capture pacotes no Firepower appliance. Se você observar o tráfego EIGRP, OSPF ou BGP na captura de pacotes, o tráfego não está sendo confiável como esperado.

Tip: Leia para encontrar as etapas sobre como capturar tráfego nos dispositivos Firepower.

Aqui estão alguns exemplos:

EIGRP

Se a regra de Confiança funcionar como esperado, você não verá o seguinte tráfego:

16:46:51.568618 IP 10.0.0.1 > 224.0.0.10: EIGRP Hello, length: 40

16:46:51.964832 IP 10.0.0.2 > 224.0.0.10: EIGRP Hello, length: 40

OSPF

Se a regra de Confiança estiver operando conforme esperado, você não deverá ver o seguinte tráfego:

16:46:52.316814 IP 10.0.0.2 > 224.0.0.5: OSPFv2, Hello, length 60

16:46:53.236611 IP 10.0.0.1 > 224.0.0.5: OSPFv2, Hello, length 60

BGP

Se a regra de Confiança estiver operando conforme esperado, você não deverá ver o seguinte tráfego:

17:10:26.871858 IP 10.0.0.1.179 > 10.0.0.2.32158: Flags [S.], seq 1060979691, ack 3418042121, win 16384, options [mss 1460], length 0

17:10:26.872584 IP 10.0.0.2.32158 > 10.0.0.1.179: Flags [.], ack 1, win 16384, length 0

Note: Os passeios de BGP sobre TCP e keepalives não são tão frequentes quanto os IGPs. Supondo que não haja prefixos a serem atualizados ou retirados, talvez seja necessário aguardar um período de tempo maior para verificar se você não está vendo tráfego na porta TCP/179.

Troubleshooting

Se você ainda vir o tráfego do protocolo de roteamento, execute as seguintes tarefas:

1. Verifique se a política de controle de acesso foi aplicada com êxito do FireSIGHT Management Center ao Firepower appliance. Para fazer isso, navegue até a página Sistema > Monitoramento > Status da Tarefa.

2. Verifique se a ação da regra é Trust e não Allow.

3. Verifique se o registro não está ativado na regra Trust.