Contents

Introduction

Pré-requisito

Configuração

Passo 1: Configuração inicial

Passo 2: Instalar licenças

Passo 3: Aplicar a política do sistema

Passo 4: Aplicar a política de integridade

Passo 5: Registrar dispositivos gerenciados

Passo 6: Ativar licenças instaladas

Passo 7: Configurar interfaces de detecção

Passo 8: Configurar a política de intrusão

Etapa 9: Configurar e aplicar uma política de controle de acesso

Etapa 10: Verifique se o FireSIGHT Management Center recebe eventos

Recomendação adicional

Introduction

Depois de recriar um FireSIGHT Management Center ou um dispositivo FirePOWER, você precisa concluir várias etapas para tornar o sistema totalmente funcional e gerar alertas para eventos de intrusão; por exemplo, instalar licença, registrar os dispositivos, aplicar política de saúde, política de sistema, política de controle de acesso, política de intrusão, etc. Este documento é um suplemento do Guia de instalação do sistema FireSIGHT.

Pré-requisito

Este guia pressupõe que você leu com atenção o Guia de instalação do sistema FireSIGHT.

Configuração

Passo 1: Configuração inicial

No FireSIGHT Management Center, você deve concluir o processo de configuração fazendo login na interface da Web e especificando as opções de configuração inicial na página de configuração, descrita abaixo. Nesta página, você deve alterar a senha do administrador e também pode especificar configurações de rede, como servidores de Domínio e DNS, e a configuração de hora.

Opcionalmente, você pode configurar as atualizações de regras recorrentes e de geolocalização, bem como backups automáticos. Qualquer licença de recurso também pode ser instalada neste ponto.

Nesta página, você também pode registrar um dispositivo no FireSIGHT Management Center e especificar um modo de detecção. O modo de detecção e outras opções escolhidas durante o registro determinam as interfaces padrão, os conjuntos em linha e as zonas que o sistema cria, bem como as políticas que inicialmente aplica aos dispositivos gerenciados.

Passo 2: Instalar licenças

Se você não instalou licenças durante a página de configuração inicial, você pode concluir a tarefa seguindo estas etapas:

- Navegue até a seguinte página: Sistema > Licenças.

- Clique em Adicionar nova licença.

Se você não recebeu uma licença, entre em contato com o representante de vendas da sua conta.

Passo 3: Aplicar a política do sistema

A política do sistema especifica a configuração para perfis de autenticação e sincronização de tempo entre o FireSIGHT Management Center e os dispositivos gerenciados.  Para configurar ou aplicar a política do sistema, navegue para System > Local > System Policy.  Uma política de sistema padrão é fornecida, mas precisa ser aplicada a qualquer dispositivo gerenciado.

Passo 4: Aplicar a política de integridade

A política de integridade é usada para configurar como os dispositivos gerenciados relatam seu status de integridade ao FireSIGHT Management Center.  Para configurar ou aplicar a política de integridade, navegue para Integridade > Política de integridade.  Uma política de integridade padrão é fornecida, mas precisa ser aplicada a qualquer dispositivo gerenciado.

Passo 5: Registrar dispositivos gerenciados

Se você não registrou dispositivos durante a página de configuração inicial, leia este documento para obter instruções sobre como registrar um dispositivo em um FireSIGHT Management Center.

Passo 6: Ativar licenças instaladas

Antes de poder usar qualquer licença de recurso em seu dispositivo, você precisa ativá-la para cada dispositivo gerenciado.

1. Navegue até a seguinte página: Dispositivos > Gerenciamento de dispositivos.

2. Clique no dispositivo para o qual deseja habilitar as licenças e digite a guia Device (Dispositivo).

3. Clique em Editar (ícone de lápis) ao lado de Licença.

Ative as licenças necessárias para este dispositivo e clique em Salvar.

Observe a mensagem "Você tem alterações não aplicadas" no canto superior direito. Este aviso permanecerá ativo mesmo que você navegue para fora da página de gerenciamento de dispositivos até clicar no botão Aplicar alterações.

Passo 7: Configurar interfaces de detecção

1. Navegue até a seguinte página Dispositivos > Gerenciamento de dispositivos.

2. Clique no ícone Editar (lápis) do sensor de sua escolha.

3. Na guia Interfaces, clique no ícone Edit da interface de sua escolha.

Selecione uma configuração de interface Passiva ou Inline. As interfaces comutadas e roteadas estão além do escopo deste artigo.

Passo 8: Configurar a política de intrusão

- Navegue até a seguinte página: Políticas > Intrusão > Política de intrusão.

- Clique em Criar política e a caixa de diálogo a seguir será exibida:

Você deve atribuir um nome e definir a política base a ser usada. Dependendo da sua implantação, você pode optar por ter a opção Drop quando Inline habilitado. Defina as redes que deseja proteger para reduzir falsos positivos e melhorar o desempenho do sistema.

Clicar em Create Policy salvará suas configurações e criará a política IPS. Se quiser fazer qualquer modificação na política de intrusão, você pode escolher Criar e Editar Política em vez disso.

Note: As políticas de intrusão são são aplicadas como parte da política de controle de acesso.  Após a aplicação de uma política de intrusão, qualquer modificação pode ser aplicada sem reaplicar toda a política de Controle de Acesso clicando no botão Reaplicar.

Etapa 9: Configurar e aplicar uma política de controle de acesso

1. Navegue até Políticas > Controle de acesso.

2. Clique em Nova política.

3. Forneça um Nome para a política e uma Descrição.

4. Selecione Intrusion Prevention como a Ação Padrão da política de Controle de Acesso.

5. Por fim, selecione os dispositivos direcionados aos quais deseja aplicar a política de controle de acesso e clique em Salvar.

6. Selecione sua política de intrusão para a ação padrão.

7. O registro de conexão deve ser ativado para gerar eventos de conexão. Clique no menu suspenso à direita de Ação padrão.

8. Escolha registrar conexões no início ou no fim da conexão. Os eventos podem ser registrados no FireSIGHT Management Center, em um local de syslog ou através do SNMP.

Note: Não é recomendável fazer logon em ambas as extremidades da conexão porque cada conexão (exceto conexões bloqueadas) será registrada duas vezes. O registro no início é útil para conexões que serão bloqueadas e o registro no final é útil para todas as outras conexões.

9. Click OK. Observe que a cor do ícone de registro foi alterada.

10. Você pode adicionar uma regra de controle de acesso no momento. As opções que você pode usar dependem do tipo de licença instalada.

11. Quando terminar de fazer alterações. clique no botão Salvar e aplicar.  Você notará uma mensagem indicando que possui alterações não salvas em sua política no canto superior direito até que o botão seja clicado.

Você pode escolher apenas Salvar as alterações ou clicar em Salvar e aplicar. A janela a seguir será exibida se você escolher a última.

12. Aplicar tudo aplicará a política de controle de acesso e qualquer política de intrusão associada aos dispositivos de destino.

Note: Se uma política de intrusão for aplicada pela primeira vez, ela não poderá ser desmarcada.

13. Você pode monitorar o status da tarefa clicando no link Status da Tarefa na notificação mostrada na parte superior da página ou navegando para: Sistema > Monitoramento > Status da Tarefa

14. Clique no link Status da tarefa para monitorar o progresso da aplicação da política de controle de acesso.

Etapa 10: Verifique se o FireSIGHT Management Center recebe eventos

Após a conclusão da aplicação da política de controle de acesso, você deve começar a ver os eventos de conexões e dependendo dos eventos de intrusão de tráfego.

Recomendação adicional

Você também pode configurar os seguintes recursos adicionais em seu sistema. Consulte o Guia do usuário para obter detalhes sobre a implementação.

- Backups programados

- Atualização automática de software, SRU, VDB e downloads/instalações de GeoLocation.

- Autenticação externa por LDAP ou RADIUS