Contents

Introduction

Recursos e capacidades suportados pelos sistemas FireSIGHT

Artigo(s) relacionado(s)

Introduction

Dependendo do modelo de hardware, os recursos que você pode ativar em um sistema FireSIGHT podem ser diferentes. Este documento fornece uma visão geral dos recursos e capacidades suportados de vários modelos de hardware do Cisco FireSIGHT System.

Note: Para habilitar um recurso, é necessário adicionar uma licença de recurso em um FireSIGHT Management Center (também conhecido como Defense Center ou DC) e aplicá-la em um dispositivo gerenciado. Você não precisa instalar nenhuma licença localmente em um dispositivo gerenciado.

Recursos e capacidades suportados pelos sistemas FireSIGHT

Dispositivo

Modelo

FireSIGHT

Proteção

Controle

Filtragem de URL

Malware

VPN

Aplicativo de gerenciamento

DC750, DC1500, DC3500

(Centro de Defesa da Série 3)

DC750: 2.000 usuários

DC1500: 50.000 usuários

DC3500: 300.000 usuários

Esses modelos de dispositivo de gerenciamento oferecem suporte

todos os modelos de dispositivos gerenciados com qualquer um desses recursos.

DC1000, DC3000

(Centro de defesa da Série 2)

DC1000: 20.000 usuários

DC3000: 100.000 usuários

DC500

(Centro de defesa da Série 2)

DC500: 1.000 usuários

O DC500 oferece suporte a dispositivos gerenciados com licença do FireSIGHT, mas a funcionalidade de localização geográfica fornecida com o FireSIGHT não é suportada.

O DC500 suporta dispositivos gerenciados com licença de proteção, mas o recurso de inteligência de segurança não é suportado.

O DC500 suporta dispositivos gerenciados com licença de controle, mas o recurso de controle de usuário não é suportado.

Not Supported

O modelo DC500 suporta o recurso VPN.

Virtual Defense Center

O modelo Centro de defesa virtual suporta todos os modelos de dispositivos gerenciados com qualquer um desses recursos.

Dispositivo gerenciado

3D7000 Series ,

Série 3D8000

(Dispositivo FirePOWER)

Uma licença do FireSIGHT é incluída em cada compra do Defense Center.

Todos os dispositivos de gerenciamento têm a capacidade de executar a descoberta de rede, host, aplicativo e usuário usando qualquer modelo de dispositivo gerenciado.

A limitação de uma licença do FireSIGHT depende dos modelos DC. Consulte a seção FireSIGHT do DC (acima) para obter detalhes.

Os dispositivos FirePOWER suportam todos esses recursos.

3D500, 3D1000, 3D2000

3D2100, 3D2500, 3D3500

3D4500, 3D6500, 3D9900

(Dispositivo Série 2)

Um dispositivo da série 2 executando 5.2.x tem o recurso de proteção automaticamente, com exceção do recurso de inteligência de segurança.

Os dispositivos da série 2 não suportam recursos de Controle, Filtro de URL, Malware e VPN.

Dispositivo virtual

O modelo de dispositivo virtual suporta a funcionalidade Proteção.

A licença de controle pode ser habilitada em um dispositivo virtual, mas qualquer recurso de base de hardware, como roteamento, switching ou NAT, não está disponível.

Os dispositivos virtuais suportam o recurso de filtragem de URL e malware.

VPN não é compatível com dispositivo virtual.

Note: Licenças de recursos RNA e RUA legados podem ser suportadas em modelos DC500, DC1000 e DC3000. No entanto, a Cisco não recomenda exceder os limites de usuário correspondentes aos recursos de hardware dos FireSIGHT Management Centers.

Artigo(s) relacionado(s)