Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Configurar

Configurações

Verificar

Troubleshoot

Introduction

Este documento descreve como visualizar/verificar as alterações feitas em uma Política de controle de acesso (ACP). Isso também se aplica para determinar as alterações feitas nas configurações da interface.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Conhecimento da tecnologia Firepower

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Firepower Management Center 6.1.0.5 e superiores.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Configurar

Configurações

Etapa 1. Faça login na GUI do Firepower Management Center usando privilégios de administrador.

Etapa 2. Navegue até Políticas > Controle de acesso e clique para editar (ou até criar uma nova) diretiva.

Exemplo:

Faça algumas alterações na política. Por exemplo, adicione uma nova regra, como mostrado na imagem:

Etapa 3. Em seguida, salve as alterações da política.

Etapa 4. Agora, navegue até System > Monitoring > Audit e encontre o registro da alteração que você acabou de fazer. Ele aparece como mostrado nesta imagem:

Etapa 5. Agora você pode ver um log, como mostrado na imagem anterior, em sua primeira linha Salvar política <Policy_name> junto com um ícone ao lado dela (realçado).

Etapa 6. Clique no ícone e ele será redirecionado para uma página diferente que mostra as alterações/adições/modificações detalhadas feitas na política.

Verificar

Esses registros estão disponíveis para o ponto em que os logs de auditoria não são removidos.

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.