Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Dispositivos suportados

Listas de verificação de registro

Componentes Utilizados

Configuration Steps

Verificação

Discussões relacionadas da comunidade de suporte da Cisco

Introduction

Você pode aumentar a quantidade de tráfego inspecionado em um segmento de rede empilhando os dispositivos 8000 Series e usar seus recursos combinados em uma única configuração compartilhada. Este documento descreve como configurar a pilha nos dispositivos Firepower 8000 Series.

Em uma implantação de pilha, um dos dispositivos conectados aos segmentos de rede é designado como o dispositivo principal, onde todos os outros dispositivos são designados como dispositivos secundários e são implantados para fornecer recursos adicionais ao dispositivo primário.

Prerequisites

Requirements

Certifique-se de que todos os dispositivos na pilha...

- Ter os cabos de empilhamento conectados fisicamente aos módulos de empilhamento

Tip: Se você não tiver cabos de empilhamento, use o PID FP-NMSB-CABLE= para solicitá-lo. Da mesma forma, se precisar solicitar módulos de empilhamento, use FP8000-STACK-MOD como PID para módulos de empilhamento.

- Tem o mesmo hardware

- Têm as mesmas versões de software

- Têm a mesma política de controle de acesso e política de NAT (se houver)

- Têm as mesmas licenças

Note: No caso de modelos de dispositivos mais avançados como 8360, você pode ter apenas uma licença para aplicar depois que a pilha for formada. Os dispositivos individuais a serem empilhados podem não ser licenciados. Depois que os dispositivos são empilhados, a página de licença aparece sob a seção de pilha em vez da seção de dispositivo.

Dispositivos suportados

O gráfico a seguir resume os modelos suportados de dispositivos Firepower que você pode usar para criar uma pilha. Para saber a especificação detalhada e o throughput de cada modelo, leia a folha de dados relacionada.

Linha de produtos

Modelo suportado

Dispositivo principal

Dispositivo secundário

Unidade total de rack

Família 81xx

8140

Um único 8140 não constitui uma pilha

1U

8140 *

Um 8140 como primário e

Um 8140 como secundário

2U

Família 82xx

8250

Um único 8250 não constitui uma pilha

2U

8260

Um 8250 como primário e

Um 8250 como secundário

4U

8270

Um 8250 como primário e

Dois 8250s como secundários

6U

8290

Um 8250 como primário e

Três 8250s como secundários

8U

Família 83xx

8350

Um único 8350 não constitui uma pilha

2U

8360

Um 8350 como primário e

Um 8350 como secundário

4U

8370

Um 8350 como primário e

Dois 8350s como secundários

6U

8390

Um 8350 como primário e

Três 8350s como secundários

8U

* O chassi de um dispositivo modelo 8140 é idêntico ao dos modelos 8120 e 8130. No entanto, o recurso de empilhamento está disponível somente no modelo 8140. Ao contrário das famílias 82xx e 83xx, o número do modelo permanece o mesmo para uma pilha de dois dispositivos 8140.

Listas de verificação de registro

- Para empilhar os dispositivos, todos devem estar registrados no FireSIGHT Management Center. Se esse requisito não for atendido, o Management Center não permitirá que você adicione dispositivos na pilha, juntamente com uma mensagem de erro informando que não há dispositivos suficientes para empilhar.

Por exemplo, se quiser empilhar três dispositivos 8370, você precisará registrar o dispositivo primário e os outros dois dispositivos secundários no Management Center.

- Todos os membros da pilha precisam ser configurados com endereços IP de gerenciamento separados.

Componentes Utilizados

As informações neste documento utilizam os seguintes produtos:

- FireSIGHT Management Center Virtual Appliance (Versão de software 5.4.1.2)

- Dois dispositivos Firepower 8140 (ambos estão executando a versão 5.4.0.3)

- Cabos de empilhamento

- Módulos de rede de empilhamento (NetMod)

Quando um módulo de rede de empilhamento estiver disponível, ele será exibido na interface do usuário do Management Center como abaixo:

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Configuration Steps

Quando os requisitos forem atendidos, use o FireSIGHT Management Center para estabelecer a pilha. Siga as etapas abaixo para configurar a pilha:

Etapa 1. Faça login no FireSIGHT Management Center. Navegue até Dispositivos > Gerenciamento de dispositivos. Nesta página, você poderá verificar se os dispositivos que deseja empilhar possuem as mesmas licenças, a mesma versão do SO e a mesma Política de controle de acesso.

Note: Não é obrigatório manter a política do sistema e a política de saúde iguais em ambos os dispositivos, mas é aconselhável garantir que todas as políticas aplicadas sejam idênticas. Todos os dispositivos em uma pilha devem ter a mesma política de controle de acesso aplicada.

Etapa 2. No canto superior direito, selecione Adicionar e na lista suspensa. Selecione Add Stack > Primary Device (Adicionar pilha).

Etapa 3. Adicione um nome para a pilha. É necessário pelo menos um membro secundário da pilha para configurar com êxito uma pilha. Para adicionar um membro secundário da pilha, selecione Adicionar.

Etapa 4. Quando você clica em Adicionar, a página a seguir é exibida. Selecione um dos dispositivos secundários disponíveis.

Etapa 5. Selecione os cabos da pilha apropriadamente à medida que eles são cabeados fisicamente.

Etapa 6. Após concluir as etapas acima, a página a seguir deve aparecer. Clique no botão Stack.

Se houver alguma incompatibilidade nas Políticas de controle de acesso nos dispositivos na pilha, a seguinte mensagem de erro será exibida:

Se todos os pré-requisitos forem atendidos e as etapas acima forem seguidas, uma barra de progresso será exibida.

Quando o processo for concluído, a pilha será estabelecida. Depois que a pilha é estabelecida com êxito, a mensagem Stack Status confirma o status.

Verificação

1. Navegue até Dispositivos > Gerenciamento de dispositivos. A lista de dispositivos gerenciados é exibida.

2. Verifique a pilha recém-formada. Clique na guia Stack. A página Pilha mostra várias informações sobre a pilha.

3. Na página Pilha, você pode visualizar as licenças da Pilha.

Note: As licenças de uma pilha estão habilitadas na guia Stack. No entanto, para habilitar licenças em qualquer dispositivo individual, use a página Dispositivos.

Opcionalmente, se desejar fazer alterações em qualquer membro individual da pilha, selecione o dispositivo na parte superior direita da página, usando o menu suspenso Selecionar dispositivo.