Índice

Introdução

Informações de Apoio

Introdução

Este documento descreve a causa de raiz típica aquário do erro “|screenLoop” visto.

Informações de Apoio

As instâncias únicas destas falhas do aplicativo podem ser consideradas como benignas. São causados tipicamente submetendo o mesmo página da web duas vezes na sucessão rápida. As falhas frequentes ou periódicas do aplicativo merecem investigações adicionais pelo suporte de cliente.

Alguns exemplos destes incluem:

Uma falha do aplicativo ocorreu: ((“CoroSessionContainer”, “__getitem”,

'230'), “aquarium.session.CoroSessionContainer.CoroSessionKeyError”,

'exemplo <exceptions.KeyError em 0x995684c>',

'[Aquarium|screenLoop|344] [InternalLibrary|inverseExtend|321]

[InternalLibrary|__call__|735] [Bare|__call__|579]

[InternalLibrary|__call__|735] [CssAndJavaScript|__call__|452]

[InternalLibrary|__call__|735] [Sparse|__call__|977]

[NameMapper|valueFromSearchList|250] [NameMapper|_valueForName|229]

[Complete|doPrimaryNavigation|134] [InternalLibrary|call|273]

[PrimaryComplete|__call__|105] [NameMapper|valueForName|212]

[NameMapper|_valueForName|229] [Map|getFilteredMap|203]

[Map|_getFilteredMap|220] [Map|hasAccess|271]

[CoroSessionContainer|__getitem__|230])

Uma falha do aplicativo ocorreu: ((“scheduled_reports_super”,

“doSaveNewAction”, '200'), “exceptions.KeyError”,” “nome””,

'[Aquarium|screenLoop|397] [InternalLibrary|inverseExtend|321]

[InternalLibrary|__call__|739] [Controller|__call__|23]

[InternalLibrary|__call__|739] [CommonController|__call__|38]

[InternalLibrary|__call__|739] [AppController|__call__|127]

[InternalLibrary|__call__|741] [scheduled_reports_new|__call__|29]

[scheduled_reports_super|executeAction|172]

[Controller|executeAction|65]

[scheduled_reports_super|doSaveNewAction|200])