Índice

Introdução

Por que o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT enviar de meu ESA tem uma baixa contagem da reputação de SenderBase (SBR) e como pode isto ser fixa?

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve porque o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de emissão de uma ferramenta de segurança do email (ESA) pode ter uma baixa contagem da reputação de SenderBase (SBR) e como isto pode ser fixo.

Por que o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT enviar de meu ESA tem uma baixa contagem da reputação de SenderBase (SBR) e como pode isto ser fixa?

As contagens de SenderBase são atribuídas aos endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT e à escala de -10 a +10, refletindo a probabilidade que um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT está tentando enviar a Spam. As contagens altamente negativas indicam os remetentes que são muito prováveis enviar o Spam; as contagens altamente positivas indicam os remetentes que são pouco suscetíveis de enviar o Spam. Quando as empresas começam primeiramente a usar o serviço da reputação do SenderBase de Cisco, podem descobrir que os SBR não marcam para seu agente de transferência de correio (MTA) são “nenhuns” ou no baixo território positivo. Uma empresa que descobre que não têm um “nenhum” ou baixo contagem positiva não deve ser referida. Cisco nunca recomenda que o correio esteja estrangulado ou obstruído para toda a contagem positiva. Uma contagem típica MTA na escala de 0 a 3.5 não é nada ser referido aproximadamente. “Nenhuns” ou baixo contagens positivas podem refletir alguma de um número de incluir dos fatores:

- Falta da história para um endereço IP particular

- Volume baixo do correio para um endereço IP particular

- Baixa ou história ocasional das queixas para um endereço IP particular

As contagens do negativo, contudo, são um motivo de preocupação. Indicam que o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT na pergunta teve queixas numerosas, aparece em listas negras DNS-baseadas, ou está suspeitado de outra maneira de enviar o Spam. A estratégia básica para resolver atendimentos de uma contagem de SenderBase do negativo para remover o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT das listas negras DNS-baseadas que contribuem às contagens negativas. Também, assegure para encontrar a causa de raiz para ser põr e para limpar todo o Spam contaminado possível que envia anfitriões dentro de sua rede. Usando a interface da WEB de SenderBase (www.senderbase.org), você pode incorporar as listas negras do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT e da pesquisa que têm o endereço alistado. Se o IP não está alistado em nenhuma listas negra, ou você precisa a ajuda que determina a razão para uma contagem negativa SBR, a seguir contacte o suporte de cliente.

Informações Relacionadas

- Perguntas mais frequentes de SenderBase

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems